\begin{table}%T4
\caption{Observed line fluxes of the quiescent and flare spectra of AT~Mic.}\label{t4}
%\centerline
{
\begin{tabular}[h]{l@{\ }l@{\ }|l@{\ }l@{\ }|l@{\ }l}
 \hline\hline 
 \multicolumn{2}{c|}{{\sc quiescent}}&\multicolumn{2}{|c|}{\sc flaring}&\multicolumn{2}{|c}{{\sc line id}$^a$}\\ 
 \hline    
      $\lambda$(\AA) & Flux$^b$ &$\lambda$(\AA) & Flux$^b$ & $\lambda$(\AA)& Ion\\
      \hline 
       1.86(.05)$^c$         & 0.06(.03)    &  1.84(.05)      &0.42(.18)  &1.85  &   Fe~{\sc xxv}\\
       6.2(.2)$^c$   &  0.22(.12)&  6.2(.2)       &0.67(.42)   &6.182 &   Si~{\sc xiv}\\
       6.7(.2)$^c$   &  0.75(.13)&  6.7(.2)       &1.4(.8)    &6.7   &  Si~{\sc xiii}\\   
      12.136(.005)   &  4.7(.5) & 12.142(.009)       &5.3(1.2)    & 12.134              &  Ne~{\sc x}\\
      13.451(.005)   &  3.4(.4) & 13.442(.018)       &3.5(1.4)     & 13.447              &  Ne~{\sc ix}\\     
      13.533(.014)   &  1.0(.3) &13.521(.032)     & 2.4(1.4)  & 13.521              &  Fe~{\sc xix}\\
                     &           &               &           & 13.553               &  Ne~{\sc ix}\\
                     &           &               &           & 13.670               &  Fe~{\sc xix}\\
      13.711(.014)   &  1.9(.3)  & 13.710(.018)    &1.8(.8)   & 13.700              &  Ne~{\sc ix}\\
      15.011(.009)   &  2.16(.31)& 15.012(.017)    &4.1(.9)     & 15.014             &  Fe~{\sc xvii}\\
      16.008(.009)   &  1.73(.29)  & 16.017(.009)     &2.7(.8)     & 16.007          &  O~{\sc viii}\\
                     &            &               &           & 16.078               &  Fe~{\sc xviii}\\
      16.763(.014)   &  1.20(.35)  & 16.791(.023)  &1.9(1.0)   & 16.775              &  Fe~{\sc xvii}\\
      17.050(f)      &  1.47(.37)  & 17.050(f)     &1.6(.8)   & 17.055              &  Fe~{\sc xvii}\\
      17.101(f)      &  1.30(.37)  & 17.101(f)     &1.6(.9)   & 17.100              &  Fe~{\sc xvii}\\
      18.655(.018)   &  0.53(.20)   & 18.645(0.46)    &0.5(.5)     & 18.628          &  O~{\sc vii}\\
      18.972(.007)   & 10.7(.7)   & 18.962(.006)     &11.2(1.5)   & 18.969           &  O~{\sc viii}\\
      21.587(.009)   &  3.29(.61)  & 21.582(.018)    &3.9(1.0)    & 21.602           &  O~{\sc vii}\\
      21.789(.014)   &  0.64(.48) & 21.800(.024)    &1.4(.7)     & 21.801            &  O~{\sc vii}\\
      21.846(.037)   &  0.72(.50) &  ---          &---        & 21.845               &  O~{\sc vi}\\
      22.085(.009)   &  1.49(.18)  & 22.086(.034)  & 1.8(.6)   & 22.101              &  O~{\sc vii}\\
      24.781(.009)   &  1.07(.26) & 24.779(.028)  &1.1(.6)    & 24.781               &      N~{\sc vii}\\
      33.718(.007)   &  3.14(.53)  & 33.736(.018)    &2.8(1.2)   & 33.736            &  C~{\sc vi}\\
      \hline 
\end{tabular}}
\par
\medskip
$^a$ Line identification from  Kelly (1987).\\ 
$^b$ Measured flux in 10$^{-4}$ photons/cm$^2$/s.\\
$^c$ Wavelengths and fluxes from EPIC-MOS.
\end{table}