\begin{table}%[h]%T3
%\centering
\par
\caption{Ratio between the scaled abundance values of the flaring and quiescent state
from Table~\ref{t2}.}\label{t3}
\begin{tabular}{ll}
\hline\hline
Parameter            &  flaring/quiescent\\
\hline
Mg/O ~7.65~eV&1.75(.42)\\
Fe/O ~~ 7.87~eV&1.63(.20)\\
Si/O ~~~ 8.15~eV&1.11(.30)\\
C/O ~~ 11.26~eV&0.83(.20)\\
O/O ~~ 13.62~eV&1.00(.11)\\
N/O ~~ 14.53~eV&0.68(.27)\\
Ne/O ~ 21.56~eV&1.19(.17)\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}