\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Detection limits, in magnitudes per square arcsec, of the final
reduced images in each filter. Values are measured at 3$\sigma$ and 5$\sigma$
 above the background.\label{Tab:limite}}
\begin{tabular}{cccc|cccc}\hline\hline
Galaxy  &  Filter  &  3$\sigma$  & 5$\sigma$  &
Galaxy  &  Filter  &  3$\sigma$  & 5$\sigma$  \\  \hline
NGC 3344  &  $J$	         &   21.93&  21.37   &  NGC 4303  &  $J$	         &   21.33&  20.78  \\   
NGC 3344  &  $K_{\rm s}$    &   20.34&  19.78   &  NGC 4303  &  $K_{\rm s}$    &   20.17&  19.61   \\  
NGC 3686  &  $J$	         &   22.33&  21.77   &  NGC 4314  &  $J	$                &   22.76&  22.21   \\  
NGC 3686  &  $K_{\rm s}$    &   21.23&  20.68   &  NGC 4314  &  $K_{\rm s}$    &   21.36&  20.80   \\    
NGC 3938  &  $J$	         &   21.59&  21.04   &  NGC 5248  &  $J$	         &   22.08&  21.53   \\  
NGC 3938  &  $K_{\rm s}$    &   20.51&  19.95   &  NGC 5248  &  $K_{\rm s} $   &   21.11&  20.50   \\  
NGC 3953  &  $J$	         &   22.89&  22.33   &  NGC 6384  &  $J$	         &   22.08&  21.53   \\
NGC 3953  &  $K_{\rm s}$    &   21.28&  20.72   &  NGC 6384  & $ K $               &   21.10&  20.56   \\  
NGC 4254  &  $J	$                &   22.52&  21.97  &  NGC 7974  &  $J$	         &   22.54&  21.99   \\  
NGC 4254  &  $K_{\rm s}$    &   19.92&  19.37   &  NGC 7974  & $ K_{\rm s} $   &   20.77&  20.22   \\      
\hline
\end{tabular} 
\end{table}