\begin{table}%t3
%\centering
\par
  \caption{Johnson $V$, USNO-$B$ $B$, $R$, $I$ and 2MASS $J$, $H$, $K$~magnitudes.\label{tab:2mass}}
    \begin{tabular}{@{}lc@{}c@{}c@{}c@{}c@{}c@{}c@{}c}
    \hline
    \hline
              & $B$ & $V$ & $R$ & $I$& $J$     & $H$          & $K$         \\
    \hline
    Magnitude &19.47&18.1&16.8&15.84&14.247&13.346&13.115\\
    Error     &$\pm$0.3~&~$\pm$0.1~&~$\pm$0.3~&~$\pm$0.3~&~~$\pm$0.040~&~~$\pm$0.039~&~~$\pm$0.039\\
    \hline
    $\lambda_{0}~~{\rm [\mu m]}$&0.43&0.55&0.70&0.90&1.25   &1.65        &2.17\\
    $F_{{\nu}_{0}}{\rm [Jy]}$ &4440~~~&~~3810~~~&~~2880~~~&~~2240~~&~~1593~~&~~1089~~&~~713\\
    $F_{{\lambda}_{~}}{\rm [~*~]}$
              &1.17&2.17&3.36 &  3.83  &6.12    &5.51        &2.58\\
    \hline
    \noalign{\smallskip}
    \multicolumn{6}{l}{\rule{0cm}{3mm}* 
         ${\rm \left[erg ~s^{-1} cm^{-2} \AA^{-1} \times 10^{-16}\right].}$}\\
  \end{tabular}
\end{table}