\begin{table}%T3
%\centering
\par
\caption{The linear best-fit parameters of the FIR/radio correlation (in log--log).\label{Tab3}}
\begin{tabular}{cccccc}
\hline\hline
                         &               & Whole galaxy & Galaxies with 
& Virgo & Non-Virgo \\
                         &               & sample       & some activity 
& galaxies & galaxies\\
                         &               & $N=72$  & $N=20$ & $N=17$ & $N=55$ \\ 
\hline
                     & $m$            &   1.10 &   1.09 &   1.31 &   1.10 \\
                     & $\epsilon(m)$  &   0.03 &   0.07 &   0.12 &   0.06 \\
$L_{\rm 1.4~GHz}$ vs. & $c$            & $-$18.53 & $-$18.35 & $-$26.29 & $-$18.68 \\
$L_{{\rm FIR}}$   & $\epsilon(c)$  &   1.23 &   2.52 &   4.23 &   2.07 \\
                     & $\chi^2_{{\rm red}}$ &   1.35 &   1.67 &   2.29 &   1.05 \\
                     & $\sigma$       &   0.13 &   0.14 &   0.15 &   0.12 \\
\par
\hline
                     & $m$            &   1.03 &   0.96 &   1.27 &   0.98 \\
                     & $\epsilon(m)$  &   0.03 &   0.06 &   0.12 &   0.05 \\
$L_{\rm 1.4~GHz}$ vs. & $c$            & $-$15.55 & $-$12.80 & $-$23.68 & $-$13.88 \\
$L_{{\rm FIR}}^{{\rm warm}}$ & $\epsilon(c)$  &   1.19 &   2.22 &   4.23 &   1.88 \\
                     & $\chi^2_{{\rm red}}$ &   1.15 &   1.26 &   2.15 &   0.82 \\
                     & $\sigma$       &   0.14 &   0.15 &   0.17 &   0.13 \\
\hline
                     & $m$            &   1.13 &   1.17 &   1.35 &   1.14 \\
                     & $\epsilon(m)$  &   0.04 &   0.08 &   0.14 &   0.06 \\
$L_{\rm 1.4~GHz}$ vs. & $c$            & $-$19.43 & $-$21.85 & $-$27.03 & $-$19.93 \\
$L_{{\rm FIR}}^{{\rm cold}}$ & $\epsilon(c)$  &   1.40 &   2.91 &   4.74 &   2.07 \\
                     & $\chi^2_{{\rm red}}$ &   1.61 &   2.27 &   2.36 &   1.38 \\
                     & $\sigma$       &   0.15 &   0.17 &   0.16 &   0.15 \\
\hline
                     & $m$            &   1.04 &   0.93 &   1.29 &   1.01 \\
                     & $\epsilon(m)$  &   0.03 &   0.06 &   0.10 &   0.05 \\ 
$L_{\rm 1.4~GHz}$ vs. & $c$            & $-$16.13 & $-$12.24 & $-$25.02 & $-$15.11 \\
$L_{40-120}$         & $\epsilon(c)$  &   1.12 &   2.04 &   3.65 &   1.86 \\
                     & $\chi^2_{{\rm red}}$ &   1.28 &   1.61 &   2.85 &   0.75 \\
                     & $\sigma$       &   0.13 &   0.15 &   0.16 &   0.11 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}