\begin{table}%t7
%\centering
\par
\caption{Nearby voids parameters.}
\label{tab:voids}
\begin{tabular}{lrrrrrrrrr} \\ \hline \hline
Designation& Size & RA    & Dec  & $cz$ &$l^{\rm II}$& $b^{\rm II}$&SGX&SGY &SGZ  \\
	   & \kms & hour  & \degr& \kms & \degr  & \degr  &\kms&\kms&\kms \\ \hline
Cetus      & 500  &  2.0  & $-20$  & 700  & 192    &$-72$   &100 &$-$600&-200 \\
Cepheus    & 500  & 23.5  & +65  & 800  & 112    &   5    &700 &   0&300  \\
Crater     & 500  & 11.5  & $-15$  & 1500 & 126    &$-28$   &1300&$-$700&200  \\
Volans     & 700  &  7.0  & $-70$  & 800  & 281    &$-25$   &$-600$&$-$300&$-$500 \\
Lynx-Cancer& 800  &  8.0  & +30  & 800  & 191    &  27    & 400& 400&$-$500 \\
Monoceros  &1000  &  4.0  & +05  & 800  & 185    &$-34$   & 400&$-$400&$-$500 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}