\begin{table}%[t]%t5
\caption{H$\gamma_{{\rm VA},\sigma}$ correspond to the
$[\mbox{H}\gamma+1/2(\mbox{Fe~{\sc i}}+\mbox{Mg~{\sc i}})]_\sigma$ indices
defined by Vazdekis \& Arimoto~(\cite{vazdekis99}).  Model references are W94:
Worthey~(\cite{worthey94}); JW95: Jones \& Worthey~(\cite{jones95}); WO97:
Worthey \& Ottaviani~(\cite{worthey97}); and V99: Vazdekis \&
Arimoto~(\cite{vazdekis99}).}
\label{table_suitab_additional_indices}
%\centering
\par
\begin{tabular}{ccc} \hline\hline
Index--index diagram            &  $\log[\kappa]$ & Models   \\ \hline
H$\gamma_{\rm HR}$ vs.\ Fe4668 &    1.3          & W94,JW95 \\
H$\delta_{\rm A}$ vs.\ Fe4668  &    0.7          & W94,WO96 \\
H$\delta_{\rm F}$ vs.\ Fe4668  &    0.9          & W94,WO96 \\
H$\gamma_{\rm A}$ vs.\ Fe4668  &    0.7          & W94,WO96 \\
H$\gamma_{\rm F}$ vs.\ Fe4668  &    0.8          & W94,WO96 \\
H$\gamma_{{\rm VA,125}}$ vs.\ Fe4668
                               &    1.5          & VA99  \\
H$\gamma_{{\rm VA,200}}$ vs.\ Fe4668
                               &    1.7          & VA99  \\
H$\gamma_{{\rm VA,275}}$ vs.\ Fe4668
                               &    1.8          & VA99  \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}