\begin{table}%t7
\caption{\label{tab:ptm}Photometry of 41 and 40  Dra.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{llcccc}
\hline\hline
Comp. &  Source &    $V$  &   $B-V$ & $U-B$ & $V-R$ \\
\hline
A     &  Tycho &  5.682 &    0.508  & -- & --  \\
      &  JM53    &  5.68  &    0.50 & $-$0.01 & --   \\
      &  WBVR    & 5.699 & 0.506    & -- & 0.432 \\
B     &  Tycho &  6.022 &    0.513  & -- & -- \\
      &  JM53    &  6.04  &    0.51 & $-$0.01 & --    \\
      & WBVR     & 6.066  & 0.507   & -- & 0.435  \\      
\hline
\end{tabular}
\end{table}