\begin{table}%t3b
\caption{\label{Table3b}Truncated {\tt STGBB} standard output: array
$~(0^\re - 1^\ro)$ of \Fedisept, build-up of the dipole transition amplitude
{\tt D} by the {\it R-}matrix code (L[ength] and V[elocity]).}
%\begin{center}
\par
\rule{12.8cm}{0.1mm}\\[-3mm]
\rule{12.8cm}{0.1mm}\vspace*{-2mm}
\vbox{\begin{verbatim}
  IPERT = 1    AC = 1.00E-05:       BOUND-BOUND TRANSITION DATA FOR
               R0 = 40.3750
\par
          (IS1,IL1,IP1) = (  0  0  0 )     (IS2,IL2,IP2) = (  0  2  1 )
\par
  I  J TYPE   DI         DA         DB         DP        D          S
\par
  1  1  L  1.409E+00 -2.690E-07  2.374E-07 -3.00E-10  1.409E+00  6.867E-03
        V  1.413E+00  2.111E-08 -3.675E-08 -4.19E-10  1.413E+00  6.905E-03
\par
  1  2  L -1.269E+00  1.270E-06 -2.396E-07  3.27E-10 -1.269E+00  5.569E-03
        V -1.275E+00 -1.017E-07  3.502E-08  4.08E-10 -1.275E+00  5.623E-03
\par
  1  3  L  3.458E-01  1.759E-07 -5.994E-09 -3.39E-11  3.458E-01  4.138E-04
        V  3.429E-01 -9.418E-09  1.170E-09 -2.36E-11  3.429E-01  4.070E-04
\par
  1  4  L -3.002E+00 -3.706E-07  4.678E-08  1.21E-10 -3.002E+00  3.119E-02
        V -2.933E+00  2.299E-08 -5.802E-09  3.39E-10 -2.933E+00  2.978E-02
\par
  1  5  L -5.751E+00  1.836E-06  1.019E-07  1.95E-10 -5.751E+00  1.145E-01
        V -5.617E+00 -8.336E-08 -1.237E-08  6.81E-10 -5.617E+00  1.092E-01
 .....
  1 45  L -4.463E-02 -4.497E-04  7.032E-05 -1.18E-06 -4.501E-02  7.012E-06
        V -4.532E-02  7.693E-06 -6.204E-06 -1.13E-08 -4.532E-02  7.107E-06
\par
  1 46  L -3.384E-02 -2.662E-04  1.853E-06 -3.98E-08 -3.410E-02  4.024E-06
        V -3.342E-02  2.497E-06  1.908E-07  1.70E-09 -3.342E-02  3.864E-06
\par
  1 47  L -3.690E-01 -2.725E-04  4.084E-07 -1.58E-06 -3.693E-01  4.718E-04
        V -3.498E-01  1.021E-06  3.940E-07 -3.67E-08 -3.498E-01  4.235E-04
\par
  2  1  L -5.324E+00 -3.248E-06  8.932E-09 -2.74E-09 -5.324E+00  9.807E-02
        V -5.246E+00 -3.527E-06 -2.929E-09 -4.12E-09 -5.246E+00  9.522E-02
\par
  2  2  L -3.360E+00  2.728E-07  2.571E-09  1.10E-08 -3.360E+00  3.906E-02
        V -3.157E+00 -9.540E-07 -3.769E-08  1.04E-08 -3.157E+00  3.448E-02
 .....
 15 29  L -1.200E+00  1.125E+01  9.775E-05 -2.27E-03  1.005E+01  3.495E-01
        V  1.501E+00  8.534E+00 -9.112E-04 -1.70E-03  1.003E+01  3.483E-01
 .....
 20 46  L -2.851E-01 -3.503E+02  3.563E-06 -3.01E+00 -3.535E+02  4.325E+02
        V -3.524E+00 -3.480E+02  2.785E-03 -3.03E+00 -3.546E+02  4.350E+02
\par
 20 47  L  5.763E-01  8.471E+01 -3.862E-04 -2.22E+00  8.307E+01  2.388E+01
        V  2.870E+00  8.220E+01 -4.878E-02 -2.21E+00  8.282E+01  2.373E+01
\end{verbatim}}\\[-4mm]
\rule{12.8cm}{0.1mm}
%\end{center}
\par
\end{table}