\begin{table}%t3
\caption{\label{table3}Multi-cloud model results.}
$$
\begin{array}{llllllll} \hline\hline
 {\rm Line} &(I_{\lambda}/[\mbox{\ion{O}{iii}}])_{\rm obs}&(I_{\lambda}/[\mbox{\ion{O}{iii}}])_{\rm M1}& (I_{\lambda}/[\mbox{\ion{O}{iii}}])_{\rm M2}  &  
{\rm RM}1^1 & {\rm RM}2^1 & {\rm RH}\beta1^2 & {\rm RH}\beta2^2 \\
\hline
\lbrack\mbox{\ion{Ne}{v}}\rbrack~ \lambda3425     & 14.0 & 25.0 & 29.0 & 1.77  & 2.10 & 2.32 & 1.33\\
\lbrack\mbox{\ion{O}{ii}}\rbrack~ \lambda3727     & 13.7 & 15   & 10   & 1.1   & 0.72 & 1.4  & 0.5\\
\lbrack\mbox{\ion{Ne}{iii}}\rbrack~ \lambda3868   & 8.2  & 7.0  & 9.6  & 0.84  & 1.17 & 1.1  & 0.74\\
\lbrack\mbox{\ion{S}{ii}}\rbrack~ \lambda4068 +   & 2.0  & 1.7  & 1.4  & 0.84  & 0.67 & 1.1  & 0.42\\
\lbrack\mbox{\ion{O}{iii}}\rbrack~ \lambda4363    & 4.0  & 3.9  & 1.7  & 0.94  & 0.41 & 1.24 & 0.23\\
\mbox{\ion{He}{ii}} \lambda4686                    & 12.0 & 22.0 & 40.0 & 1.80  & 3.19 & 2.38 & 2.0 \\
 \lbrack\mbox{\ion{Ar}{iv}}\rbrack~ \lambda4711   & 0.9  & 1.7  & 1.8  & 2.0   & 2.2  & 2.7  & 1.4\\
 \lbrack\mbox{\ion{Fe}{vii}}\rbrack~ \lambda4988  & 1.0  & 1.8  & 2.5  & 1.8   & 2.58 & 2.4  & 1.6\\
 \lbrack\mbox{\ion{O}{iii}}\rbrack~ \lambda5007   & 100  & 100  & 100  & 1.0   & 1.0  & 1.3  & 0.63 \\
 \lbrack\mbox{\ion{N}{i}}\rbrack~ \lambda5199     & 1.7  & 0.5  & 0.1  & 0.26  & 0.06 & 0.34 & 0.04\\
 \lbrack\mbox{\ion{Fe}{vi}}\rbrack~ \lambda5335   & 0.6  & 1.1  & 0.8  & 1.87  & 1.46 & 2.5  & 0.94\\
 \mbox{\ion{He}{i}} \lambda5875                    & 8.3  & 2.7  & 8.2  & 0.32  & 1.0  & 0.42 & 0.62\\
 \lbrack\mbox{\ion{Fe}{vii}}\rbrack~ \lambda6087  & 3.0  & 2.8  & 4.0  & 0.93  & 1.3  & 1.23 & 0.84\\
 \lbrack\mbox{\ion{O}{i}}\rbrack~ \lambda6300     & 4.4  & 4.5  & 1.3  & 1.01  & 0.30 & 1.33 & 0.20\\
 \lbrack\mbox{\ion{Fe}{x}}\rbrack~ \lambda6374    & 6.0  & 6.0  & 4.4  & 1.0   & 0.74 & 1.36 & 0.47\\
 \lbrack\mbox{\ion{N}{ii}}\rbrack~ \lambda6548+   & 9.0  & 21.0 & 7.2  & 2.3   & 0.8  & 3.0  & 0.50\\
 {\rm H}\alpha                                    & 299  & 180  & 370  & 0.60  & 1.25 & 0.78 & 0.78\\
 \lbrack\mbox{\ion{S}{ii}}\rbrack~ \lambda6716    & 3.3  & 11   & 1.8  & 3.28  & 0.56 & 4.3  & 0.34\\
 \lbrack\mbox{\ion{S}{ii}}\rbrack~ \lambda6730    & 3.8  & 9.0  & 2.2  & 2.4   & 0.6  & 3.2  & 0.37\\
 \lbrack\mbox{\ion{Ar}{iii}}\rbrack~ \lambda7751  & 1.9  & 2.0  & 3.8  & 1.07  & 1.98 & 1.4  & 1.25\\
 \lbrack\mbox{\ion{Fe}{xi}}\rbrack~ \lambda7891   & 7.0  & 2.0  & 2.2  & 0.3   & 0.32 & 0.4  & 0.20\\
 \lbrack\mbox{\ion{S}{iii}}\rbrack~ \lambda9069+  & 14.0 & 10.0 & 19.0 & 0.71  & 1.36 & 0.94 & 0.86\\
 \lbrack\mbox{\ion{C}{i}}\rbrack~ 0.985~{\rm \mu m}      & 0.19 & 0.20 & 0.45 & 1.01  & 2.5  & 1.33 & 1.5\\
 \lbrack\mbox{\ion{S}{viii}}\rbrack~ 0.991~{\rm \mu m}   & 1.5  & 1.7  & 2.0  & 1.18  & 1.4  & 1.55 & 0.87\\
 \lbrack\mbox{\ion{Fe}{xiii}}\rbrack~ 1.074~{\rm \mu m} & 2.4  & 2.3  & 5.0  & 0.96  & 2.0  & 1.3  & 1.3 \\
 \lbrack\mbox{\ion{S}{ix}}\rbrack~ 1.252~{\rm \mu m}    & 1.7  & 0.9  & 0.7  & 0.52  & 0.43 & 0.68 & 0.27\\
 \lbrack\mbox{\ion{Si}{x}}\rbrack~ 1.430~{\rm \mu m}    & 4.0  & 2.0  & 3.7  & 0.56  & 1.0  & 0.74 & 0.62\\
 \lbrack\mbox{\ion{Si}{vi}}\rbrack~ 1.963~{\rm \mu m}   & 1.6  & 1.2  & 1.9  & 0.76  & 1.2  & 1.0  & 0.76\\
 \lbrack\mbox{\ion{O}{iii}}\rbrack/{\rm H}\beta          & 1.19 & 1.56 & 0.75 &   -   &   -  &   -  &   -\\
 {\rm H}\alpha/{\rm H}\beta                             & 2.99 & 2.77 & 2.76 &   -   &   -  &   -  &   -\\
\hline\end{array}
$$ 
\end{table}