\begin{table}%t8
%\centering
\par
\caption{Reddening and derived physical parameters for V2109~Cyg.\label{tab8}}
\begin{tabular}{lccc}  \hline\hline
Parameter & Mean value & Sigma/Error & Range \\ \hline
$E_{b-y}$   &0\fm037       &0\fm001  &--\\
$(b-y)_0$       &0\fm189       &0\fm015  &0\fm168--0\fm208\\
$m_0$           &0\fm184       &0\fm001  &0\fm183--0\fm185\\
$c_0$           &0\fm831       &0\fm036  &0\fm883--0\fm785\\
$\delta$$m_1$   &$-$0\fm001    &0\fm004  &0\fm005--$-0\fm007$\\
$\delta$$c_1$   &0\fm177       &0\fm011  &0\fm150--0\fm190\\
~[Me/H]~(dex)  &0.14            &0.1      &--\\
$M_v$           &1\fm14        &0\fm3  &--\\
$M_{\rm bol}$       &1\fm15        &0\fm3  &--\\
D.M.            &6\fm19        &0\fm3  &--\\
$T_{\rm e}$~(K)       &7080            &110        &7240--6940\\
$\log~ g$~(dex)     &3.67            &0.03       &3.72--3.62\\
Age~(Gyr)       &1.0--1.4         &0\fm1  &--\\
$M/M_{\odot}$   &2.09--2.00       &0\fm1  &--\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}