\begin{table}%T5
\caption{\label{tab5}Field sources.} 
{
{
\begin{tabular}{clccccccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
   &~~~~ RA    & Dec       & $c/s$ & HR  & ($\sigma$)& ESO Code     & Dist.   &$M_R$&$M_B$&Note\\
(1)&~~~~~ (2)     &  (3)       &  (4)  & (5)   &   (6)     &  (7)         & (8)     & (9)  & (10)  &(11)\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
&PKS 0548--322 &&&&&&&&&\\
A & 05 50 52.17 &  --32 10 52.5  &  91 & --0.65 &   36.85 & U0525-02418996 &  0.560  & 16.3 &  16.8 &\\
B & 05 50 36.63 &  --32 17 33.3  & 193 & --0.59 &   74.42 & U0525-02415715 &  0.406  & 14.6 &  14.8 &(a)\\
C & 05 50 31.50 &  --32 17 39.2  &  28 & --0.86 &   11.49 & U0525-02414666 &  0.506  & 17.8 &  20.1 &\\
D & 05 50 27.25 &  --32 13 49.0  &  17 & --0.65 &    7.62 & U0525-02413729 &  0.563  & 18.1 &  20.7 &\\
E & 05 50 21.63 &  --32 16 49.4  &  18 & --0.22 &    7.97 & U0525-02412549 &  0.727  & 17.9 &  18.9 &(b)\\
F & 05 51 14.78 &  --32 13 03.4  &  12 & --0.83 &    5.12 & U0525-02423572 &  1.284  & 11.9 &  12.0 & \\
G & 05 51 13.26 &  --32 25 47.5  &  32 &  0.06 &   11.11 &              -- &    --    &     --&    --  & \\
\hline
\noalign{\smallskip}
&3C 371	&&&&&&&&&\\			  
A & 18 07 37.87 &  69 51 12.1   &   8 &  0.00 &    3.61 & --              &    --   &    -- &    -- &\\
B & 18 07 26.57 &  69 46 26.6   &  38 & --0.79 &   11.26 & U1575-03911444 & 0.521  & 19.2 & 19.2 &\\
C & 18 07 04.30 &  69 49 32.8   &   7 &  0.14 &    2.88 & --              &    --   &    -- &    -- &\\
D & 18 06 50.17 &  69 46 23.1   &   7 & --1.00 &    2.59 & --              &    --   &    -- &    -- &\\
E & 18 07 27.11 &  69 45 32.1   &  28 & --0.79 &    7.87 & --              &    --   &    -- &    -- &\\
F & 18 06 58.78 &  69 43 59.0   &  36 & --0.17 &   10.59 & --              &    --   &    -- &    -- &\\
G & 18 06 03.36 &  69 51 17.4   &  19 & --0.79 &    7.34 & U1575-03907608 & 1.382  & 16.9 & 19.3 &\\
\hline
\noalign{\smallskip}
&PKS 2005--489 &&&&&&&&&\\			  
A & 20 09 41.06 & --48 47 22.9  &   8 & --0.25 &  3.76  &  --              &    --   &    --   &    --   &\\
B & 20 09 13.88 & --48 46 38.0  &   8 & --0.25 &  3.74  &  --              &    --   &    --   &    --   &\\
C & 20 09 07.14 & --48 55 35.2  &  33 & --1.00 & 14.55  & U0375-38531345  & 0.385  &   9.7  &  11.4  &(c)\\
D & 20 09 52.53 & --48 56 08.9  &  30 & --0.20 & 12.43  & U0375-38543383  & 0.536  &  18.2  &  19.0  &\\
E & 20 09 36.39 & --48 42 02.9  &  11 & --0.27 &  4.59  & U0375-38539109  & 1.104  &  18.2  &  19.4  &\\
F & 20 09 30.34 & --48 56 19.8  &   7 & --0.71 &  3.53  & U0375-38537485  & 1.560  &  18.2  &  19.9  &\\
G & 20 08 30.15 & --48 50 33.2  &  17 & --0.53 &  6.06  & --               &    --   &    --   &    --   &\\
\hline
\noalign{\smallskip}
&BL LAC	&&&&&&&&&\\			  
A & 22 02 53.68 &    42 17 48.5 &  32 & --0.94 &  16.11 &  U1275-16943177 &  2.131 &   13.0 &   14.5 &\\
B & 22 02 51.03 &    42 13 02.2 &  15 & --0.07 &   7.28 &  U1275-16942082 &  0.588 &   18.0 &   18.2 &\\
C & 22 02 43.81 &    42 13 45.3 &   9 &  0.56 &   4.90 &   --             &      -- &    --   &    --   &\\
D & 22 02 14.64 &    42 13 53.4 &  38 & --0.58 &  18.69 &   --             &      -- &    --   &    --   &\\
E & 22 03 11.04 &    42 14 36.9 &  10 & --0.20 &   4.83 &   --             &      -- &    --   &    --   &\\
F & 22 03 09.86 &    42 13 37.0 &   6 & --0.33 &   3.40 &  U1275-16950337 &  0.420 &   13.9 &   15.0 &\\
G & 22 03 03.50 &    42 14 01.2 &   8 & --0.50 &   4.22 &   --             &      -- &    --   &    --   &\\
H & 22 02 54.06 &    42 11 03.6 &  19 & --0.26 &   8.94 &  U1275-16943366 &  2.604 &   17.4 &   18.1 &\\
I & 22 02 30.81 &    42 11 29.2 &   7 &  0.14 &   3.32 &   --             &      -- &    --   &    --   &\\
L & 22 02 18.88 &    42 22 28.9 &  41 &  0.07 &   1.88 &   --             &      -- &    --   &    --   &\\
\hline
\noalign{\smallskip}
&1ES 2321+514	&&&&&&&&&\\		  
A & 23 24 06.48 &   42 11 52.9  & 16 &  0.12 &   8.27 &   --             &      --   &    --   &    --   &\\
B & 23 23 40.64 &   42 05 29.0  & 13 &  0.38 &   6.34 &  U1275-18369935 &  0.463   &   17.9 &   18.6 &\\
C & 23 23 35.36 &   42 05 51.8  & 18 & --0.78 &   8.70 &   --             &      --   &    --   &    --   &\\
D & 23 23 33.08 &   42 07 42.1  &  9 & --0.33 &   4.18 &   --             &      --   &    --   &    --   &\\
E & 23 24 16.16 &   42 14 28.7  & 12 & --0.33 &   5.94 &   --             &      --   &    --   &    --   &\\
F & 23 24 02.15 &   42 05 21.2  &  8 &  0.50 &   4.25 &  U1275-18374011 &  1.440   &   16.4 &   17.1 &\\
G & 23 23 27.33 &   42 08 45.9  &  8 &  0.25 &   3.57 &  --              &     --    &    --   &    --   &\\
H & 23 24 01.26 &   42 00 46.5  & 18 & --0.56 &   6.13 &  --              &     --    &    --   &    --   &\\
I & 23 23 43.62 &   42 01 44.4  & 13 & --0.54 &   5.22 &  U1275-18370478 &  3.179   &   18.4 &   18.6 &\\
L & 23 23 26.60 &   42 05 53.7  & 13 & --0.54 &   5.51 &   --             &      --   &    --   &    --   &\\
M & 23 23 11.51 &   42 06 36.6  & 17 & --0.53 &   5.69 &   --             &      --   &    --   &    --   &\\
\hline
\noalign{\smallskip}
&1ES 2344+514	&&&&&&&&&\\		  
A & 23 47 27.14 &   51 40 18.4 &   9 & --0.56 &   5.56 &  U1350-18688025  &  1.522  &  18.7  &  19.1 &\\
B & 23 47 10.40 &   51 40 32.3 &   8 & --0.25 &   3.90 &  U1350-18682932  &  0.944  &  16.5  &  17.9 &\\
C & 23 46 36.64 &   51 42 30.5 &  16 & --0.50 &   7.86 &   --              &      --  &    --   &   --   &\\
D & 23 47 34.55 &   51 43 52.2 &   7 & --1.00 &   3.36 &  U1350-18690283  &  0.840  &  11.2  &  11.8 &(d)\\
E & 23 47 23.94 &   51 41 36.8 &   7 & --0.43 &   3.47 &   --              &      --  &    --   &   --   &\\
F & 23 48 06.02 &   51 40 16.9 &   9 & --0.56 &   4.18 &   --              &      --  &    --   &   --   &\\
G & 23 47 32.77 &   51 34 42.0 &   4 & --1.00 &   1.81 &   --              &      --  &    --   &   --   &\\
\hline
\end{tabular}}}
\smallskip
{Columns}: $\rm (1)=Detected$ source; $\rm (2)=Right$
Ascension at~J2000; $\rm (3)=Declination$ at~J2000; $\rm (4)=Net$ 
count rate in 0.3--8~keV; $\rm (5)~=~Hardness$ Ratio, defined as~$(h-s)/(h+s)$ where~$h$ is the
count rate in 2--8~keV and~$s$ in~0.3--2~keV; $\rm (6)=Detection$ significance
(in~$\sigma$, see Sect.~7); $\rm (7)=ESO$ identification code; $\rm (8)=Distance$ (in~\arcsec) between the Chandra coordinate and the optical one; 
$\rm (9){-}(10)=Optical$ magnitude 
in the red and blue band; $\rm (11)=(a)~Galaxy$ 2MASXi J0550366-321733; (b)~ROSAT X-ray source 1WGA~J0550.3-3216 XrayS; (c)~Star CCDM~J20091-4856AB or HD~190857; (d) Star GSC~03650-00158.
\end{table}