\begin{table}%T7
\caption{\label{tab:masses}Dust masses, gas-to-dust and dust-to-metal mass ratios in NGC~1569 
           deduced from the parameters in Table~\ref{tab:param}.
            {The entries corresponding to non-relevant quantities are 
               blank for more clarity.}}
%\centering
\par
  \begin{tabular}{*{4}{l}}
    \hline
    \hline
      \multicolumn{1}{c}{}
      &   Dust mass         &   Gas-to-dust &   Dust-to-metal \\
      \multicolumn{1}{c}{}
      &   (\msol)           &   mass ratio  &   mass ratio    \\
    \hline
       PAH
      & $\la$190            &             &                   \\
       VSG
      & $3.4\times 10^3$          &             &                   \\
        BG
      & $8.4\times 10^4$          &             &                   \\
        VCG
      & $(0.7{-}2.5)\times 10^5$  &             &                   \\
    \hline
       TOTAL
      &                           &             &                   \\
      -- without VCGs
      & $8.8\times 10^4$          & $2800$      & $\sim$$1/11$       \\
      -- with VCGs
      & $(1.6{-}3.4)\times 10^5$  & $740{-}1600$& $\sim$$1/4{-}1/7$  \\
    \hline
  \end{tabular}
  \end{table}