\begin{table}%T1
\caption{\label{photom}The observed and intrinsic magnitudes of IRAS~16594$-$4656. The
intrinsic magnitudes are arbitrarily scaled to ${\it V} = 0$~mag. }
%\centerline
{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\hline
\hline
 & \it B$^a$ & \it V$^a$ & \it R$_{\rm C}^a$ & \it I$_{\rm C}^a$ & \it J$^b$ & \it H$^b$ & \it K$^b$  \\
& mag & mag & mag & mag & mag & mag & mag \\
\hline
$m_{\rm obs}$\hspace*{-2mm}  & 16.31 & 14.60 & 13.27 & 12.00 & 9.73 & 8.85 & 8.20  \\
$m_{\rm intr}$\hspace*{-2mm} & $-$0.09 & 0.00 & 0.01 & 0.06 & 0.16 & 0.18 & 0.23  \\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
$^a$ Hrivnak et~al.\ (\cite{Hrivnak99}).\\
$^b$ Van~de~Steene et~al. (\cite{VdSteene00a}).
\end{table}