\begin{table}%t3
%%\centering
\par
\caption{Absorption lines of the secondary companion in the spectrum of HDE~327083.\label{t3}}
\begin{tabular}{clccclccclcc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\lambda_{\rm lab}$& ID   & $EW$,~\AA&$I/I_{\rm c}$&
$\lambda_{\rm lab}$& ID   & $EW$,~\AA&$I/I_{\rm c}$&
$\lambda_{\rm lab}$& ID   & $EW$,~\AA&$I/I_{\rm c}$\\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
(1) & (2) & (3) & (4) & (1) & (2) & (3) & (4) & (1) & (2) & (3) & (4) \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
4710.19 &Ti{\sc i} (75)   & 0.08 & 0.89 &5952.75 &Fe{\sc i} (959)  & 0.04 & 0.96 &6419.98 &Fe{\sc i} (1258) & 0.08 & 0.91\\
4779.99 &Ti{\sc ii}(92)   & 0.11 & 0.83 &6003.03 &Fe{\sc i} (959)  & 0.03 & 0.96 &6421.36 &Fe{\sc i} (111)  & 0.11 & 0.90\\
4783.42 &Mn{\sc i} (16)   & 0.11 & 0.87 &6008.58 &Fe{\sc i} (982)  & 0.06 & 0.95 &6439.07 &Ca{\sc i} (18)   & 0.21 & 0.82\\
4805.11 &Ti{\sc ii}(92)   & 0.09 & 0.85 &6021.80 &Mn{\sc i} (27)   & 0.04 & 0.96 &6449.81 &Ca{\sc i} (19)   & 0.13 & 0.92\\
5328.04 &Fe{\sc i} (37)   & 0.21 & 0.82 &6020.17 &Fe{\sc i} (1178) & 0.06 & 0.94 &6462.57 &Ca{\sc i} (18)   & 0.16 & 0.86\\
5371.49 &Fe{\sc i} (15)   & 0.10 & 0.84 &6024.07 &Fe{\sc i} (1178) & 0.07 & 0.92 &6471.66 &Ca{\sc i} (18)   & 0.05 & 0.95\\
5404.14 &Fe{\sc i} (1165) & 0.11 & 0.86 &6041.93 &S {\sc i} (10)   & 0.06 & 0.93 &6604.60 &Sc{\sc ii}(19)   & 0.05 & 0.96\\
5405.78 &Fe{\sc i} (15)   & 0.12 & 0.85 &6046.04 &S {\sc i} (10)   & 0.03 & 0.97 &6633.76 &Fe{\sc i} (1197) & 0.10 & 0.94\\
5455.61 &Fe{\sc i} (15)   & 0.13 & 0.84 &6055.99 &Fe{\sc i} (1259) & 0.03 & 0.96 &6717.69 &Ca{\sc i} (32)   & 0.06 & 0.94\\
5594.47 &Ca{\sc i} (21)   & 0.11 & 0.89 &6065.81 &Fe{\sc i} (581)  & 0.07 & 0.92 &6743.58 &S {\sc i} (8)    & 0.06 & 0.93\\
5598.49 &Ca{\sc i} (21)   & 0.12 & 0.86 &6078.50 &Fe{\sc i} (1259) & 0.13 & 0.89 &6748.79 &S {\sc i} (8)    & 0.04 & 0.96\\
5615.65 &Fe{\sc i} (686)  & 0.17 & 0.85 &6102.72 &Ca{\sc i} (3)    & 0.20 & 0.86 &6757.16 &S {\sc i} (8)    & 0.04 & 0.95\\
5620.53 &Fe{\sc i} (1061) & 0.03 & 0.94 &6122.22 &Ca{\sc i} (3)    & 0.11 & 0.87 &6855.18 &Fe{\sc i} (1195) & 0.05 & 0.96\\
5624.61 &V {\sc i} (37)   & 0.11 & 0.88 &6141.73 &Fe{\sc i} (816)  & 0.17 & 0.84 &6945.21 &Fe{\sc i} (111)  & 0.09 & 0.93\\
5641.46 &Fe{\sc i} (1087) & 0.14 & 0.89 &6162.17 &Ca{\sc i} (3)    & 0.13 & 0.88 &7148.15 &Ca{\sc i} (30)   & 0.07 & 0.92\\
5658.42 &Fe{\sc i} (686)  & 0.18 & 0.86 &6191.56 &Fe{\sc i} (169)  & 0.10 & 0.90 &7405.85 &Si{\sc i} (23)   & 0.09 & 0.94\\
5662.53 &Fe{\sc i} (1087) & 0.10 & 0.89 &6230.73 &Fe{\sc i} (207)  & 0.09 & 0.90 &7409.11 &Si{\sc i} (23)   & 0.05 & 0.95\\
5747.36 &N {\sc i} (35)   & 0.06 & 0.95 &6244.56 &Si{\sc i} (27)   & 0.24 & 0.91 &7411.18 &Fe{\sc i} (1077) & 0.03 & 0.97\\
5753.14 &Fe{\sc i} (1107) & 0.06 & 0.95 &6347.09 &Si{\sc ii}(2)    & 0.23 & 0.86 &7445.78 &Fe{\sc i} (1077) & 0.05 & 0.94\\
5762.99 &Fe{\sc i} (1107) & 0.07 & 0.93 &6371.36 &Si{\sc ii}(2)    & 0.18 & 0.88 &7495.09 &Fe{\sc i} (1077) & 0.09 & 0.94\\
5772.26 &Si{\sc i} (17)   & 0.06 & 0.95 &6393.61 &Fe{\sc i} (168)  & 0.09 & 0.90 &7511.05 &Fe{\sc i} (1077) & 0.11 & 0.91\\
5853.68 &Ba{\sc ii}(2)    & 0.07 & 0.93 &6400.01 &Fe{\sc i} (816)  & 0.13 & 0.87 &7998.97 &Fe{\sc i} (1136) & 0.12 & 0.93\\
5857.45 &Ca{\sc i} (47)   & 0.09 & 0.90 &6408.03 &Fe{\sc i} (816)  & 0.10 & 0.93 &8046.07 &Fe{\sc i} (1136) & 0.07 & 0.95\\
5862.36 &Fe{\sc i} (1180) & 0.04 & 0.95 &6411.66 &Fe{\sc i} (816)  & 0.10 & 0.92 &8085.20 &Fe{\sc i} (1136) & 0.06 & 0.95\\
5948.58 &Si{\sc i} (16)   & 0.11 & 0.91 &        &                 &      &      &        &                 &      &     \\
\hline
\end{tabular}
\begin{list}{}
\item The laboratory wavelength in~\AA\ is listed in Col.~1, the line identification
in Col.~2, the line equivalent width averaged in Col.~3, and
the line depth in the underlying continuum units in Col.~4. The variations of
EW and depth are small and may be attributed mainly to measurement errors.
\end{list}
\end{table}