\begin{table}%T3
\caption{Our measured O~III Stark shifts ($d_{\rm m}$) at $T=42~000$~K
electron temperature and $10^{23}$~m$^{-3}$ electron density with
$\pm 0.48$ pm estimated accuracies. $d_{\rm th}$ denote theoretical
Stark shift values (Sre\'ckovi\'c et al. \cite{Sre01b} at $T= 42~000$~K).
$d_{\rm P}$ (Puri\'c et~al. \cite{Puri88} at $T=30~000$~K) and~$d_{\rm S}$ (Sre\'ckovi\'c
et al. \cite{Sre01b} at $T=54~000$~K) represent experimental Stark shift
values.
 All $d$ values are given for $10^{23}$ m$^{-3}$ electron density. Negative shift is toward
 the blue.}\label{tab3}
\par
 \vskip 3mm
%%\centerline
\par
{
\vbox{\offinterlineskip \hrule\vskip0.4mm\hrule \halign{&\vrule#&
\strut\hbox to1.55pt{}\hfil#\hbox to1.55pt{}\cr
%  \strut\hbox to1pt{}\hfil#\hbox to1pt{}\cr
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&$\lambda$\hfil&&$d_{\rm m}$\hfil&&$d_{\rm th}$\hfil&&$d_{\rm P}$\hfil&&$d_{\rm S}$\hfil&&$\lambda$\hfil&&$d_{\rm m}$\hfil&\cr
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&(nm)\hfil&&(pm)\hfil&&(pm)\hfil&&(pm)\hfil&&(pm)\hfil&& (nm)\hfil&& (pm)\hfil&\cr
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
\noalign{\hrule depth.3pt}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&375.723&&--1.5\hfil&&--0.52\hfil&&\hfil&&0.0\hfil&&295.969&&--0.3\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&377.402&&--2.5\hfil&&--0.52\hfil&& && &&370.727&&--0.5\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&375.469&&--2.6\hfil&&--0.52\hfil&& \hfil&&0.0\hfil&&371.508&&--3.0\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&375.383&&--1.6\hfil&&--0.52\hfil&& && &&300.434&&--2.7\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&329.938&&--0.8\hfil&&--0.37\hfil&& && &&301.761&&--2.9\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&331.232&&--0.7\hfil&&--0.37\hfil&& && &&344.405&&--0.9\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&334.076&&--0.6\hfil&&--0.37\hfil&& &&0.0\hfil&&313.279&&--1.2\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&303.541&&--2.1\hfil&& \hfil&& && &&312.163&&--2.6\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&305.927&&--0.9\hfil&& \hfil&&--1.3\hfil&& &&311.567&&--2.2\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&302.342&&--1.4\hfil&& \hfil&& && &&396.159&&--0.5\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&304.710&&--3.8\hfil&& \hfil&& && &&370.474&&--1.4\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&298.378&&--1.2\hfil&&--0.18\hfil&&0.0\hfil&&0.0\hfil&&370.335&&--3.0\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&326.720&&--2.9\hfil&& \hfil&& && &&266.568&&--1.1\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&328.183&&--1.1\hfil&& \hfil&& && &&267.458&&--0.7\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&326.085&&--2.0\hfil&& \hfil&&--2.3\hfil&& &&344.796&&--1.5\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&328.445&&--0.7\hfil&& \hfil&& && &&269.547&&--0.9\hfil&\cr
\noalign{\hrule}
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
&326.532&&--2.0\hfil&& \hfil&&--2.9\hfil&& &&  && &\cr
height4pt&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&&\omit&\cr
}
\hrule}
}
\end{table}