\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{LWS observations for the scans $A-I$ and $J-R^{{\rm a}}$. \label{tab1}}
\[
{
\begin{array}{cccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Position  & {\rm OI}  & {\rm OI}  & 
{\rm CII}  &{\rm  NII} & {\rm Far-ir}^{{\rm b}} \\
& (63~\mu {\rm m}) & (146~\mu {\rm m}) & (158~\mu {\rm m}) & (122~\mu {\rm m}) & \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
A & 0.13\pm 0.05   &   -   &  0.24\pm 0.09   &  -   &   50\pm 10  \\
B & 0.3\pm 0.1  &   -   &  0.6\pm 0.2   &  -    &   110\pm 22  \\
C & 0.5\pm 0.2  &   -   &  1.2\pm 0.2   &  -    &  260\pm 50  \\
D & 1.7\pm 0.3  &   0.07\pm 0.03   &  2.8\pm 0.6   &  0.15\pm 0.06    &   440\pm 90  \\
E &  1.4\pm 0.3 &  0.09\pm 0.04 &  2.4\pm 0.5  &  0.18\pm 0.07  &  415\pm 83 \\
F & 2.3\pm 0.5  &   0.10\pm 0.04   &  2.8\pm 0.6   &  0.07\pm 0.03    &   490\pm 100  \\
G &  0.27\pm 0.08 &  - & 0.6\pm 0.1   &  -  &  110\pm 22\\
H &  0.11\pm 0.04 &  - &  0.26\pm 0.08  &  - &  45\pm 9 \\
I &  - &  - &  0.20\pm 0.08   &  - &  34\pm 7 \\
\noalign{\smallskip}
J &  -  &   -   & 0.21\pm 0.08   &  -   &   37\pm 7  \\
K &  - &  - &  0.6\pm 0.2  &  -  &  50\pm 10 \\
L & 0.6\pm 0.2  &   -   &  1.4\pm 0.3   &  -    &  310\pm 60  \\
M & 1.7\pm 0.4  &  0.10\pm 0.05  &  3.2\pm 0.6   &  -    &   600\pm 120  \\
N &  1.5\pm 0.3 &  0.13\pm 0.05 & 2.5\pm 0.5  &  0.15\pm 0.06  &  410\pm 80 \\
O & 2.9\pm 0.6  &  0.19\pm 0.08   &  3.2\pm 0.6   &  0.12\pm 0.05    &   670\pm 130  \\
P &  0.4\pm 0.1  &  0.04\pm 0.02   &  1.0\pm 0.2  &  -    &   190\pm 40  \\
Q &  0.14\pm 0.06  &   -   &  0.4\pm 0.1   &  -    &   75\pm 15  \\
R &  -  &   -   &  0.20\pm 0.08   &  -   &   32\pm 6  \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{array}}
\]
$^{{\rm a}}$~ Values are in units of 10$^{-4}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$~sr$^{-1}$.\\
$^{{\rm b}}$~ For the range 45--200~$\mu $m.
\par
\par
\end{table}