\begin{table}%t2
      \caption{Infrared  line intensities for \bd. All fluxes are in units
      of \units. In the last column the unreddened flux is given using $E_{B-V}=0.34$.}
    \label{irflux_bd}
%\centerline
{\begin{tabular}{c l c c}
      \hline
      \hline
      \makebox{\rule[0cm]{0cm}{0.33 cm}$\lambda (\mu$m)}& Ident. & Flux$^{\rm obs}$ & Flux$^{\rm corr}$\\
            \hline
2.625           & \ion{H}{i} Br$\beta$  & 13.30   & 14.01   \\
2.872           & \ion{H}{i} 5--11      & 1.30:   & 1.36:   \\
3.039           & \ion{H}{i} 5--10      & 1.71    & 1.78    \\
3.740           & \ion{H}{i} Pf$\gamma$ & 3.33    & 3.42    \\
4.051           & \ion{H}{i} Br$\alpha$ & 25.1    & 25.7    \\
6.984           & \ion{[Ar}{ii]}        & 139.0   & 140.5   \\
7.458           & \ion{H}{i} Pf$\alpha$ & 7.69    & 7.77    \\
8.991           & \ion{[Ar}{iii]}       & 6.10    & 6.40    \\
10.51           & \ion{[S}{iv]}         & $<$1.77 & $<$1.86 \\
11.76           & \ion{[Cl}{iv]}        & $<$1.67 & $<$1.72 \\
12.81           & \ion{[Ne}{ii]}        & 29 8.9  & 30 4.9  \\
15.55           & \ion{[Ne}{iii]}       & $<$2.42 & $<$2.46 \\ 
18.70           & \ion{[S}{iii]}        & 60.4    & 61.7	\\
33.48           & \ion{[S}{iii]}        & 12.18   & 12.28  \\
57.30$^\dagger$ & \ion{[N}{iii]}        & $<$3.20 & $<$3.21 \\
122.0$^\dagger$ & \ion{[N}{ii]}         & 1.08:   & 1.08:   \\
      \hline
    \end{tabular}}
    \medskip
   $^\dagger$ From the LWS spectrum.\\
   : Noisy.
  \end{table}