\begin{table}%t10
    \hfill
    \caption{Ionic concentrations and chemical abundances.}
    \label{abun_icf}
 %\centerline
{\begin{tabular}{l l |c c c l  |c c c l}
      \hline
      \hline
      Ion & \multicolumn{1}{c}{$\lambda$} &
      \multicolumn{4}{|c|}{\bd} & \multicolumn{4}{c}{\nsix} \\ \cline{3-6} \cline{7-10} 
      &\multicolumn{1}{c|}{(nm)} & \makebox{\rule[0cm]{0cm}{0.36 cm}$N_{\rm {ion}}$/$N_{\rm {p}}$} &  $\sum
      N_{\rm {ion}}$/$N_{\rm p}$ & {\it ICF}$^\natural$ &$N_{\rm {elem.}}$/$N_{\rm {p}}$& 
      $N_{\rm {ion}}$/$N_{\rm {p}}$ &  $\sum
      N_{\rm {ion}}$/$N_{\rm p}$ & {\it ICF}$^\natural$ &$N_{\rm {elem.}}$/$N_{\rm {p}}$\\
      \hline
\makebox{\rule[0cm]{0cm}{0.33cm}He$^{0}$} & 447.2, 587.5 & 0.061$^\star$ &  &    &  & 0.118$^\star$ &   &   &     \\
He$^{+}$ &  468.6          &              &         &      &          & 4.0(--5)$^\star$   & 0.118    & 1    & 0.118   \\
C$^{+}$  & 232.5           & 6.49(--4)     &         &      &          & 2.34(--5) &          &      &          \\
C$^{++}$ & 190.9           & 8.42(--5)     & 7.33(--4)& 1    & 7.3(--4)  & 1.89(--4) & 2.12(--4) & 1.2  & 2.5(--4) \\
N$^{o}$  & 519.7, 520.0    & 2.16(--6)     &         &      &          &          &          &      &          \\
N$^{+}$  & 575.5, 658.4    & 1.07(--4)     &         &      &          & 8.70(--6) &          &      &          \\
N$^{++}$ & 57~300,174.5   & $<$1.70(--5)  &         &      &          & 2.13(--4) &          &      &          \\
N$^{3+}$ & 148.5           &              & 1.09(--4)& 1    & 1.1(--4)  & 1.13(--5) & 2.33(--4) & 1    & 2.3(--4) \\
O$^{o}$  & 630.0, 636.3    & 5.32(--6)     &         &      &          &          &          &      &          \\
O$^{+}$  & 372.7           & 4.47(--4)     &         &      &          & 1.99(--5) &          &      &          \\
O$^{++}$ & 495.9, 500.7    & 4.13(--6)     &         &      &          & 5.26(--4) &          &      &          \\
O$^{3+}$ & 25890           &              & 4.56(--4)& 1    & 4.6(--4)  &$<$6.03(--8)& 5.46(--4)& 1    & 5.5(--4) \\  
 Ne$^{+}$ & 12~800         & 1.73(--4)     &         &      &          & 1.21(--5) &          &      &          \\
Ne$^{++}$& 15~500, 36~010& $<$6.80(--7)  &         &      &          & 1.66(--4) &          &      &         \\
Ne$^{3+}$& 241.9           &              & 1.73(--4)& 1.13 & 1.90(--4) & 1.31(--5) & 1.91(--4) & 1    & 1.9(--4) \\
 S$^{+}$  & 671.6, 673.0    & 1.32(--6)     &         &      &          & 1.94(--7) &          &      &          \\       
S$^{++}$ & 18~700, 33~400& 5.07(--6)     &         &      &          & 7.24(--6) &          &      &          \\  
S$^{3+}$ & 10~500         & $<$2.60(--8)  & 6.39(--6)& 1    & 6.4(--6)  & 5.37(--6) & 1.28(--5) & 1    & 1.3(--5) \\    
  Cl$^{+}$ & 857.8, 912.6    & 4.11(--8)     &         &      &          & 4.58(--9) &          &      &          \\ 
Cl$^{++}$& 551.9, 553.9    & 9.55(--8)     &         &      &          & 1.48(--7) &          &      &          \\ 
Cl$^{3+}$& 11~760, 753.0  & $<$5.10(--8)  & 1.37(--7)& 1    & 1.4(--7)  & 5.03(--8) & 2.03(--7) & 1    & 2.0(--7) \\         
Ar$^{+}$ & 6980            & 4.69(--6)     &         &      &          & 1.33(--7) &          &      &          \\
Ar$^{++}$& 8990            & 2.76(--7)     &         &      &          & 3.34(--6) &          &      &          \\
Ar$^{3+}$& 471.1, 474.0    &              & 4.97(--6)& 1.04 & 5.2(--6)  & 7.02(--7) & 4.19(--6) & 1    & 4.2(--6) \\
      \hline   
    \end{tabular}}
  $^\natural$ {\it ICF}: Ionization Correction Factor.\\
  $^\star$ Using the predictions for the helium emission lines given by
  \citet{benjamin}.
\end{table}