\begin{table}%t1
\caption{\label{sim}Calculated models of NRP for the test star pulsating with the 
frequency 15~cycle/day.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{rlcll}
\hline\hline
\multicolumn{1}{c}{Set} & 
\multicolumn{1}{c}{$\ell$}& 
\multicolumn{1}{c}{$|m|$}& 
\multicolumn{1}{c}{$i$} &
\multicolumn{1}{c}{Fluctuation} \\
\hline
\multicolumn{5}{c}{$P_{\rm r} = 6.4$~h} \\
1  & 4 & 4 & 60\degr & $\Delta~T/T=10$\% \\
\hline
\multicolumn{5}{c}{$P_{\rm r} = 14.4$~h} \\
2  & 9 & 9 & 60\degr & $\Delta~T/T=10$\% \\
3  & 9 & 9 & 60\degr & $\Delta~v=3$~km~s$^{-1}$ \\
4  & 9 & 9 & 60\degr & $\Delta~v=10$~km~s$^{-1}$ \\
\hline
\multicolumn{5}{c}{$P_{\rm r} = 4.8$~h} \\
5  & 5 & 3 & 55\degr & $\Delta~T/T=10$\% \\
6  & 5 & 3 & 70\degr & $\Delta~T/T=10$\% \\
7  & 5 & 3 & 85\degr & $\Delta~T/T=10$\% \\
8  & 5 & 3 & 55\degr & $\Delta~v=10$~km~s$^{-1}$ \\
9  & 5 & 3 & 70\degr & $\Delta~v=10$~km~s$^{-1}$ \\
10 & 5 & 3 & 85\degr & $\Delta~v=10$~km~s$^{-1}$ \\
\hline
\multicolumn{5}{c}{$P_{\rm r} = 6.4$~h} \\
11 & 5 & 4 & 55\degr & $\Delta~T/T=10$\% \\
12 & 5 & 4 & 85\degr & $\Delta~T/T=10$\% \\
13 & 5 & 4 & 55\degr & $\Delta~v=10$~km~s$^{-1}$ \\
14 & 5 & 4 & 85\degr & $\Delta~v=10$~km~s$^{-1}$ \\
\hline
\end{tabular} 
\end{table}