\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{The $B$ light-curve solution carried out with WD code.\label{lcsol}}
\begin{tabular}{lll}
\hline
\hline
Parameter&  ~ ~ ~  ~ ~ Value & ${\sigma}$\\
\hline
$i ~ {({\degr})}$&  ~ ~ ~ ~ ~  $57.9$ & $\mp 0.3$\\
$T_2 ~ ({\rm K})$&  ~ ~ ~ ~ ~  $17~756$ & $\mp 405$\\
$\Omega _1 $& ~ ~ ~ ~ ~   $3.825$ & $\mp 0.106$\\
$\Omega _2 $&  ~ ~ ~ ~ ~  $4.090$ & $\mp 0.206$\\
$\left( \frac{L_{1}}{L_{1}+L_{2}} \right)$& ~ ~ ~ ~ ~  $0.654$ & $\mp 0.014$\\
$ r_1 \left( pole \right)$& ~ ~ ~ ~ ~  $0.325$ & $\mp 0.002$\\
$r_1 \left( side \right)$&~ ~ ~ ~ ~   $0.335$ & $\mp 0.003$\\
$ r_1 \left( back \right)$& ~ ~ ~ ~ ~  $0.349$ & $\mp 0.003$\\
$ r_2 \left( pole \right)$& ~ ~ ~ ~ ~  $0.260$ & $\mp 0.002$\\
$ r_2 \left( side \right)$& ~ ~ ~ ~ ~  $0.265$ & $\mp 0.002$\\
$r_2 \left( back \right)$& ~ ~ ~ ~ ~  $0.274$ & $\mp 0.003$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}