\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{Physical parameters of N$_2$H$^+$ clumps.\label{table:phys}}
\begin{tabular}{lrrrrrrrrr}
\hline\hline
Source   & $\Delta\alpha$  & $\Delta\delta$ & Axial  &$\Delta \Theta$ & $d$ & $\langle\Delta V\rangle$ &$M_{\rm vir}$   & $n_{\rm vir}$    & $X$(N$_2$H$^+$)     \\
         &  ($\arcsec$)    &  ($\arcsec$)   & ratio  &  ($\arcsec$)   &(pc) & (km s$^{-1}$)            & ($M_{\odot}$)  &  (cm$^{-3}$)     & ($10^{-10}$)   \\
         &                 &                &        &                &     &                          &                & ($10^4$)    \\
 \hline 
\par
RNO~1B             &   6(2)  & --1(2)     &1.6(0.1)  & 87(4)    & 0.36(0.02) & 2.0(0.1) &  153& 11.0 & 3.5 \\
NGC~281            &   7(1)  & --7(1)     &1.6(0.2)  & 42(3)    & 0.72(0.05) & 2.9(0.1) &  611&  5.6 & 4.7 \\
S~187 (1)          &   6(7)  &   2(7)     &1.7(0.7)  & 63(13)   & 0.31(0.07) & 1.0(0.1) &   29&  3.5 & 3.5 \\
S~187 (2)          & 199(11) & --79(10)   &6.3(29.9) & 29(69)  \\
S~187 (3)          & 115(8)  & --98(9)    &1.4(0.6)  & 81(17)   & 0.39(0.08) & 1.6(0.3) &  107&  5.9 & 1.2 \\
G~133.69+1.22 (1)  &  31(4)  & --54(5)    &1.9(0.5)  & 75(9)    & 0.76(0.09) & 3.2(1.3) &  793&  6.0 & 1.2 \\
G~133.69+1.22 (2)  & 171(5)  & --168(6)   &2.3(1.0)  & 52(11)   & 0.53(0.12) & 2.0(0.4) &  213&  4.7 & 2.8 \\
S~199              &  12(4)  & --14(4)    &1.1(0.2)  & 82(9)    & 0.83(0.09) & 1.4(0.1) &  167&  1.0 & 6.0 \\
S~201              &  31(2)  &   19(3)    &1.7(0.5)  & 45(7)    & 0.45(0.07) & 1.6(0.2) &  123&  4.4 & 1.4 \\
G~173.48+2.45      & --3(1)  & --9(1)     &1.7(0.2)  & 54(3)    & 0.60(0.03) & 2.6(0.1) &  411 & 6.3 & 6.7 \\
G~173.58+2.44      & --6(3)  & --12(2)    &1.6(0.2)  & 72(5)    & 0.80(0.06) & 1.4(0.1) &  171&  1.1 & 7.2 \\
AFGL~6366 (1)      &   2(1)  &   6(1)     &1.8(0.3)  & 38(3)    & 0.37(0.03) & 2.1(0.1) &  170& 11.1 & 2.6 \\
AFGL~6366 (2)      &  89(2)  &   57(2)    &1.5(0.3)  & 48(5)    & 0.47(0.05) & 1.5(0.1) &  105&  3.5 & 3.9 \\
S~255 (1)          &   6(1)  &   46(2)    &2.7(0.3)  & 49(3)    & 0.60(0.04) & 2.6(0.1) &  433&  6.8 & 4.5 \\
S~255 (2)          &  23(2)  & --45(3)    &3.0(0.5)  & 56(5)    & 0.68(0.06) & 1.7(0.1) &  212&  2.3 & 6.3 \\
S~76E              & --27(1) & --18(1)    &1.3(0.1)  & 65(2)    & 0.67(0.02) & 2.7(0.1) &  518&  5.8 & 11.4 \\
DR~21 (1)          &   6(1)  & --34(1)    &1.4(0.2)  & 49(3)    & 0.72(0.04) & 3.3(0.1) &  826&  7.5 & 12.8 \\
DR~21 (2)          & --4(2)  &   56(3)    &1.7(0.2)  & 75(4)    & 1.09(0.06) & 3.3(0.1) & 1200&  3.1 & 10.2 \\
S~140 (1)          &  61(2)  &   42(2)    &1.2(0.1)  & 89(3)    & 0.39(0.01) & 1.9(0.1) &  140&  7.9 & 7.0 \\
S~140 (2)          &   7(2)  &  --8(2)    &1.3(0.2)  & 65(4)    & 0.28(0.02) & 1.9(0.1) &  108& 15.7 & 3.5 \\
S~153 (1)          &  16(3)  &   19(4)    &1.3(0.2)  & 78(7)    & 1.51(0.13) & 2.5(0.2) &  990&  1.0 & 8.8 \\
S~153 (2)          & --14(7) &  122(6)    &1.5(0.3)  &110(11)   & 2.13(0.22) & 2.5(0.2) & 1400&  0.5 & 5.9 \\
G~264.28$+$1.48 (1)&  16(2)  & --26(2)    &3.4(3.7)  & 29(16) \\
G~264.28$+$1.48 (2)&  80(5)  & --39(7)    &2.8(4.4)  & 36(28) \\
G~264.28$+$1.48    &  33(3)  & --27(1)    &8.6(11.7) & 37(25) \\
G~265.14$+$1.45 (1)&   7(2)  & --78(2)    &3.6(1.5)  & 42(9) \\
G~265.14$+$1.45 (2)& --32(2) &    2(2)    &2.6(0.9)  & 42(8) \\
G~265.14$+$1.45    & --11(2) & --39(3)    &5.1(0.8)  & 73(6)    & 0.60(0.05) & 2.2(0.1) &  307&  4.7& 3.4 \\
G~268.42$-$0.85    &    4(3) & --25(3)    &1.2(0.3)  & 50(7)    & 0.37(0.05) & 1.9(0.1) &  138&  9.0& 2.3 \\
G~269.11$-$1.12 (1) &   4(1) &   34(1)    &1.3(0.2)  & 46(3) \\
G~269.11$-$1.12 (2) &  41(2) &  102(2)    &1.5(0.4)  & 46(6) \\
G~269.11$-$1.12     &  14(2) &   52(2)    &2.9(0.4)  & 75(5)    & 0.95(0.07) & 2.7(0.1) &  717&  2.8& 5.4 \\
G~270.26$+$0.83     & --18(1) &   22(1)   &2.4(0.8)  & 22(4) \\
G~285.26$-$0.05 (1) & --64(1) & --65(1)   &2.2(0.9)  & 27(6) \\
G~285.26$-$0.05 (2) & --124(2)& --107(2)  &2.0(0.8)  & 38(8) \\
G~285.26$-$0.05     & --85(2) & --79(2)   &3.6(0.8)  & 62(7)     & 1.42(0.15) & 2.9(0.1) & 1220& 1.4& 3.5\\
G 291.27$-$0.71 (1) & --110(1)& --170(1)  & 1.2(0.1)   & 72(3)  & 0.94(0.03) & 2.8(0.1) &  777& 3.2& 4.1\\
G 291.27$-$0.71 (2) & --81(1) & --97(1)   & 1.5(0.2)   & 32(2) \\
G 291.27$-$0.71 (3) & --31(1) & --50(3)   & 1.3(0.2)   & 44(3) \\
G~294.97$-$1.73     &  26(3)  & --14(2)   & 2.4(0.6)   & 58(7)  & 0.34(0.04) & 2.4(0.1) &  200& 17.1& 1.7\\
G~316.77$-$0.02 (1) & --6(3)  &   27(2)   & 2.4(0.2)   &108(5)  & 1.63(0.08) & 3.3(0.1) & 1890&  1.5& 11.0\\
G~316.77$-$0.02 (2) &  130(5) & --37(3)   & 6.0(1.2)   & 88(9)  & 1.32(0.14) & 4.7(0.1) & 3030&  4.4& 3.0\\
G~316.77$-$0.02 (3) &  234(1) & --54(1)   & 2.2(0.3)   & 45(3) \\
G~345.01$+$1.80 (1) &   39(2) & --34(2)   & 1.8(0.2)   & 67(4)  & 0.69(0.04) & 3.3(0.1) &  765&  7.9& 3.9\\
G~345.01$+$1.80 (2) & --39(1) &   30(1)   & 1.3(0.1)   & 72(2)  & 0.73(0.02) & 3.3(0.1) &  818&  6.9& 6.9\\
G~345.01$+$1.80 (3) & --116(2)& --23(3)   & 2.6(1.9)   & 34(12) \\
G~345.41$-$0.94 (1) &   80(1) & --31(3)   & 3.4(0.5)   & 81(6)  & 1.10(0.09) & 3.2(0.1) & 1180&  3.0& 2.5\\
G~345.41$-$0.94 (2) & --36(4) & --43(6)   & 1.4(0.3)   & 112(12)& 1.52(0.16) & 2.2(0.1) &  803&  0.8& 4.0\\
G~351.41$+$0.64 (1) &   2(2)  &  223(2)   & 1.4(0.2)   & 76(5)  & 0.63(0.04) & 3.7(0.1) &  884& 12.1& 6.7\\
G~351.41$+$0.64 (2) &  26(1)  &  115(1)   & 1.1(0.1)   & 81(2)  & 0.67(0.02) & 3.7(0.1) &  946& 10.6& 10.0\\
G~351.41$+$0.64 (3) & --1(2)  &    2(2)   & 1.4(0.2)   & 89(5)  & 0.73(0.04) & 3.8(0.2) & 1120&  9.6& 5.3\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}