\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{fit} Spectral fit results for the absorbed power-law model. 
Uncertainties are given~68\% confidence for one parameter of interest.\label{specfit}}
\begin{tabular}{ll}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Parameters                         & Best-fit values \\
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip}
\multicolumn{2}{c}{LECS} \\
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ (cm$^{-2}$)         & $1.0^{+0.4}_{-0.3}\times 10^{22}$ \\
$\Gamma$                        & $1.8\pm 0.3$ \\
$F_{\rm X}$ (0.1--5~keV) (erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$) & $1.9 \times 10^{-12}$ \\
$\chi^2_{\rm r}$ (d.o.f.)          & 1.25 (12)     \\
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip}
\multicolumn{2}{c}{MECS} \\
\noalign{\smallskip} \hline \noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ (cm$^{-2}$)         & $1.2\pm0.4\times 10^{22}$ \\
$\Gamma$                        & $1.8\pm0.1$ \\
$F_{\rm X}$ (1.6--10~keV) (erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$) & $4.6 \times 10^{-12}$ \\
$\chi^2_{\rm r}$ (d.o.f.)          & 0.87 (17) \\
\noalign{\smallskip} \hline
\end{tabular}
\end{table}