\begin{table} %t5
%\centering
\par
\caption{Model parameters.}\label{tab5}
\begin{tabular}{lccccccc}
\hline
\hline
Model & \multicolumn{3}{c}{Component 1}    	  & \multicolumn{3}{c}{Component 2}  		  & Relative\\
     & Kinetic	    & Gas	 & CO column   	  & Kinetic 	& Gas 	      	   & CO column    & $J=2{-}1\ ^{12}$CO emission \\
     & temperature  & density    & density     	  & temperature & density     	   & density      & component 1:2 \\
     & $T_{\rm k}$  & $n(\hdeux$) & $N$(CO)/d$V$	  & $T_{\rm k}$ & $n(\hdeux$)  	   & $N$(CO)/d$V$ & \\
     & (K)     	    & ($\cc$)    & (${\rm cm^{-2}}\  (\kms)^{-1}$) & (K) 	& 
($\cc$) & (${\rm cm^{-2}}\  (\kms)^{-1}$)  & \\
\hline
\multicolumn{8}{c}{IC~342}\\
\hline
1 &   150    &  1000      &      $3\times10^{17}$ &   150       &   3000     &        $0.6\times10^{17}$ & 0.65 : 0.35 \\
2 &   100    &  1000 	  &      $3\times10^{17}$ &   100	&   3000     &	    $1\times10^{17}$ & 0.35 : 0.65 \\
3 &    10    & 10~000	  &      $3\times10^{17}$ &   100	&   3000     &	    $1\times10^{17}$ & 0.25 : 0.75 \\
\hline
\multicolumn{8}{c}{Maffei~2} \\
\hline
4 &   150    &   500      &     $10\times10^{17}$ &   150       &   3000     &        $0.3\times10^{17}$ &  0.25 : 0.75 \\
5 &   150    &   100      &     $10\times10^{17}$ &    60       &  10~000     &        $0.6\times10^{17}$ &  0.50 : 0.50 \\
6 &   100    &   100 	  &     $10\times10^{17}$ &    20       & 100~000     &        $0.3\times10^{17}$ &  0.30 : 0.70 \\
7 &    10    &  3000 	  &      $6\times10^{17}$ &   150       &   3000     &        $0.6\times10^{17}$ &  0.35 : 0.65 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}