\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{Log of photometric observations of IU~Aur. Johnson~$UBV$
and~$BVR$ filters were used at Ankara University Observatory (AUO)
and at \c{C}anakkale Onsekiz Mart University Observatory
(\c{C}OMUO), respectively.\label{LOG}} 
\begin{tabular}{ccc}
\hline\hline
Start - stop            &  Phase        &  Date      \\
(HJD -- 2400000)         &  interval     &  dd/mm/yy  \\
\hline
50737.3368--50737.6059 &  0.93--0.08  &  15/10/97  \\
50766.2572--50766.3722 &  0.90--0.96  &  13/11/97  \\
50776.3456--50776.3670 &  0.47--0.48  &  23/11/97  \\
50802.2647--50802.4485 &  0.78--0.88  &  19/12/97  \\
50818.1733--50818.3777 &  0.56--0.67  &  04/01/98  \\
50859.2553--50859.4604 &  0.24--0.35  &  14/02/98  \\
50866.2152--50866.4105 &  0.08--0.19  &  21/02/98  \\
50868.2143--50868.3743 &  0.18--0.27  &  23/02/98  \\
50870.3007--50870.4279 &  0.34--0.41  &  25/02/98  \\
50871.2170--50871.3830 &  0.84--0.93  &  26/02/98  \\
50872.2373--50872.4467 &  0.40--0.52  &  27/02/98  \\
50874.2383--50874.3812 &  0.51--0.59  &  01/03/98  \\
50876.3022--50876.4368 &  0.65--0.72  &  03/03/98  \\
52313.3066--52313.5150 &  0.93--0.04  &  07/02/02  \\
52319.2291--52319.5084 &  0.20--0.35  &  13/02/02  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}