\begin{table}%T1
%\centering
\par
\caption{Continued. Numbers in brackets denote individual levels and\protect lines
           used in the statistical NLTE line-blanketing approach for the\protect elements
           Ca -- Ni.}
\begin{tabular}{rl|rr|rr}
\hline
\hline
\multicolumn{2}{c}{ion} & \multicolumn{2}{c}{NLTE} & \multicolumn{2}{c}{RBB} \\
\hline
generic & {\sc iv}   &  7 & (30~293) & 33 & (4~174~474) \\
(Ca-Ni) & {\sc v}    &  7 & (20~437) & 34 & (2~629~792) \\
        & {\sc vi}   &  7 & (16~062) & 36 & (1~763~234) \\
        & {\sc vii}  &  7 & (12~870) & 44 & (1~244~407) \\
        & {\sc viii} &  7 &  (9~144) & 36 & (821~005) \\
        & {\sc ix}   &  7 & (12~931) & 36 & (989~877) \\
        & {\sc  x}   &  1 &           &  0 &               \\
\hline
total   &            & 43 & (101~737)& 219& (11~622~789)\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}