\begin{table}%t4
        \caption{Best-fit spectral parameters for V1075 Tau during two
        consecutive time intervals of \xmm\ observations.}
%%%\centering
\par
    \begin{tabular}{ccccccccc}
\hline   \hline
Time interval & $N({\rm H})$ & $kT_1$ & $kT_2$ & $E\!M_1$ & $E\!M_2$ &
$Z$ & $\chi^2$ & $P$ \\
\hline
 ks & $10^{22}~{\rm cm^{-2}}$ & keV & keV & $10^{53}$ cm$^{-3}$ &
 $10^{53}$ cm$^{-3}$ & $Z_\odot$ & ~ & ~\\
\hline
0--30 & $0.19\pm 0.03$ & $0.32\pm 0.02$ & $1.11\pm 0.9 $  & $3.18\pm 2.61$
& $1.84\pm 0.57$ & $0.15\pm 0.05$ & 1.19 & 0.11\\
30--54 & $0.08\pm 0.03$ & $0.47\pm 0.11$ & $1.03\pm 0.08 $  & $0.73\pm 0.57$
& $0.93\pm 0.52$ & $0.19\pm 0.06$ & 0.68 & 0.96\\
\hline
    \end{tabular}
    \label{tab:v1075}
\end{table}