\begin{table}%t2
%\centering
\par
%\renewcommand{\arraystretch}{1.1}
\caption{Best fit  continuum parameters of the observed LMXBs.} 
\begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
  & \multicolumn{2}{c}{X1543--624}   & \multicolumn{2}{c}{X1556-605}  \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
Parameter   & Obs. 1             & Obs. 2    &  \multicolumn{2}{c}{Obs. 1+2} \\ 
            & \multicolumn{2}{c}{\vphabs(\dbb\ + \compbb\ + \gaussian)} & \wabs(\dbb\ +\compbb)  & 
              \wabs(\bb\ + \usc) \\
             
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\par
$N_{\rm H}^{a}$ & $\rm 0.21^{+0.04}_{-0.03}$  &  $\rm 0.31^{+0.02}_{-0.06}$  & 
        $\rm 0.30^{+0.01}_{-0.02}$  &  $\rm 0.37^{+0.03}_{-0.06}$  \\
\par
$kT_{\rm bb}$ (keV) & $\rm 1.45^{+0.01}_{-0.01}$  & $\rm 1.44^{+0.01}_{-0.01}$ &  
         $\rm 1.49^{+0.03}_{-0.02}$   & $\rm 1.49^{+0.23}_{-0.09}$ \\
\par
$kT_{\rm e}$ (keV)        & $\rm 6.7^{+1.5}_{-0.7}$ & $\rm 25.4^{+5.2}_{-4.3}$  
                    & $\rm 17.5^{+12.6}_{-8.4}$ &  $\rm 4.1^{+0.5}_{-0.8}$  \\
\par
$\tau$ 		    & $\rm 1.3^{+0.1}_{-0.1}$ & $\rm 0.5^{+0.1}_{-0.1}$& $\rm 0.5^{+0.2}_{-0.1}$ 
                    & 	--		    \\
$\Gamma$	    &	--		     &	--		     & --
                    & $\rm 1.0^{+0.2}_{-0.3}$ \\
\par
$kT_{\rm in}$ (keV) & $\rm 0.64^{+0.01}_{-0.01}$ & $\rm 0.62^{+0.02}_{-0.02}$ & 
           $\rm 0.93^{+0.06}_{-0.05}$   &  -- \\
\par
$R_{\rm in} \sqrt{\cos(i)}$ or $R_{\rm bb}$ (km) & $\rm 14.1^{+1.0}_{-0.8}$ & $\rm 16.2^{+1.1}_{-1.1}$ & 
             $\rm 3.9^{+0.4}_{-0.4}$         &    $\rm 1.2^{+0.2}_{-0.5}$ \\
\par
$L_{\rm dbb}^{b}$ or $L_{\rm bb}^{b}$&  8.6 & 9.7 & 2.9 &  1.1 \\
\par
\noalign{\smallskip}
\par
 $E_l$ (keV) & [6.4] & [6.4] & --      & -- \\
\par
 $\sigma_l$  (keV)  & $\rm 0.7^{+0.4}_{-0.4}$  & $\rm 0.7^{+1.1}_{-0.7}$ & --      & -- \\
 
 $I_l$ ($10^{-4}$~cm$^{-2}$ s$^{-1}$)  &  $\rm 5.3^{+4.7}_{-3.1}$     & $\rm 3.8^{+10.8}_{-3.1}$ & --      & -- \\
\par
 $EW_l$ (eV) & $\rm 65^{+58}_{-39}$  & $\rm 55^{+159}_{-45}$   &  --      & -- \\
\par
\noalign{\smallskip}
\par
\noalign{\smallskip}
\par
O/O$_{\odot}$  & $\rm 0.32^{+0.26}_{-0.27}$  & $<$0.33 & --      & -- \\
\par
Ne/Ne$_{\odot}$ & $\rm 2.4^{+0.5}_{-0.7}$ & $\rm 2.8^{+1.0}_{-0.6}$  & -- & -- \\
\par
\chiq/d.o.f. & 150/129          &  125/129      & 134/124         & 141/124 \\
\par
\noalign{\smallskip}
\noalign{\smallskip}
\par
$L_{\rm 0.1-200~keV}^{b}$ & 18.9           & 18.6      &  6.8    & 7.2 \\
\par
$L_{\rm 1-20~keV}^{b}$   & 15.0           & 13.8      &  5.8     & 5.9 \\
\par
$L_{\rm 20-200~keV}^{b}$  & 0.3         & 0.6      &   0.14    & 0.05 \\
\par
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\par
\multicolumn{5}{l}{$^{a}$ In units of 10$^{22}$~cm$^{-2}$.} \\
\par
\multicolumn{5}{l}{$^{b}$ Unabsorbed luminosity in units of 10$^{36}$ erg 
s$^{-1}$ assuming a distance of 10~kpc for both sources.}\\
\label{t:results}
\end{tabular}
\end{table}