\begin{table}%T6
%%%%\centering


\par
\caption{Same as Table~\ref{XpspcA},
but for the HRI pointing H. Note that the
HRI has no energy resolution, thus a hardness ration cannot be derived.
UV in the last column indicates that a significant fraction of the HRI count
rate may come from stellar UV radiation.\label{Xhri}}
{
\begin{tabular}{rccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
X\#&CR&ECR&$f_{\rm x}$&$L_{\rm x}$&Notes\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
15 & 0.00181 & 0.00041 & 0.51 & 0.79 & \\ 
18 & 0.00196 & 0.00052 & 0.41 &  & \\
19 & 0.00297 & 0.00057 & 0.62 &  & \\
20 & 0.00397 & 0.00057 & 0.83 &  & \\
21 & 0.00118 & 0.00031 & 0.25 &  & \\
23 & 0.00148 & 0.00034 & 0.31 &  & \\
26 & 0.00105 & 0.00029 & 0.29 & 0.46 & \\
27 & 0.00359 & 0.00043 & 1.01 & 1.56 & \\
29 & 0.00114 & 0.00026 & 0.32 & 0.50 & \\  
31 & 0.00513 & 0.00042 & 1.44 & 0.62 & \\
33 & 0.00118 & 0.00023 & 0.33 & 0.51 & \\  
38 & 0.00090 & 0.00019 & 0.25 &  & \\  
40 & 0.00060 & 0.00017 & 0.17 & 0.07 & \\  
41 & 0.00043 & 0.00015 & 0.12 &  & \\
44 & 0.00124 & 0.00020 & 0.35 &  & \\
45 & 0.00111 & 0.00019 & 0.31 & 0.48 & \\  
48 & 0.00037 & 0.00012 & 0.08 &  & \\
49 & 0.00111 & 0.00022 & 0.31 &  & \\
50 & 0.00143 & 0.00020 & 0.40 & 0.62 & \\  
54 & 0.00041 & 0.00012 & 0.09 &  & \\
55 & 0.00194 & 0.00043 & 0.41 &  & \\
57 & 0.00070 & 0.00017 & 0.20 & 0.30 & \\  
60 & 0.00346 & 0.00027 & 0.97 & 1.50 & \\  
61 & 0.00139 & 0.00018 & 0.39 & 0.17 & UV \\
62 & 0.00045 & 0.00012 & 0.09 &  & \\
63 & 0.00138 & 0.00026 & 0.39 & 0.17 & \\  
65 & 0.00096 & 0.00020 & 0.27 & 0.42 & \\  
66 & 0.00102 & 0.00016 & 0.29 & 0.44 & \\  
68 & 0.00307 & 0.00025 & 0.86 & 1.33 & \\  
69 & 0.00124 & 0.00031 & 0.26 &  & \\
71 & 0.00030 & 0.00011 & 0.08 &  & \\  
72 & 0.00469 & 0.00030 & 1.31 & 0.57 & \\  
73 & 0.00057 & 0.00027 & 0.16 &  & \\
74 & 0.00294 & 0.00026 & 0.82 & 1.28 & \\  
75 & 0.00353 & 0.00055 & 0.74 &  & \\
76 & 0.00027 & 0.00009 & 0.08 &  & \\
77 & 0.00029 & 0.00009 & 0.06 &  & \\
80 & 0.00287 & 0.00037 & 0.80 & 0.35 & UV \\  
81 & 0.00137 & 0.00032 & 0.38 & 0.59 & \\  
83 & 0.00094 & 0.00014 & 0.26 & 0.11 & \\  
84 & 0.00113 & 0.00016 & 0.32 & 0.14 & UV \\
85 & 0.00058 & 0.00019 & 0.12 &  & \\
86 & 0.00059 & 0.00012 & 0.17 &  & \\  
89 & 0.00025 & 0.00009 & 0.05 &  & \\  
93 & 0.00088 & 0.00021 & 0.25 & 0.38 & \\  
94 & 0.00079 & 0.00013 & 0.22 & 0.34 & \\  
95 & 0.00037 & 0.00012 & 0.08 &  & \\
98 & 0.00036 & 0.00013 & 0.08 &  & \\  
99 & 0.00029 & 0.00010 & 0.06 &  & \\
100 & 0.00039 & 0.00012 & 0.08 &  & \\
101 & 0.00177 & 0.00021 & 0.50 & 0.77 & \\
102 & 0.00145 & 0.00020 & 0.41 & 0.18 & \\
103 & 0.00249 & 0.00022 & 0.70 & 0.30 & \\  
104 & 0.00022 & 0.00008 & 0.05 &  & \\  
105 & 0.00202 & 0.00020 & 0.57 & 0.88 & \\
\hline
106 & 0.00261 & 0.00027 & 0.73 & 0.32 & \\
107 & 0.00151 & 0.00018 & 0.42 & 0.66 & \\  
109 & 0.00051 & 0.00011 & 0.14 & 0.06 & \\
110 & 0.00483 & 0.00030 & 1.35 & 2.10 & \\  
111 & 0.00143 & 0.00018 & 0.40 & 0.62 & \\  
113 & 0.00028 & 0.00010 & 0.08 &  & \\
115 & 0.00341 & 0.00026 & 0.95 & 1.48 & \\  
116 & 0.00053 & 0.00011 & 0.15 & 0.06 & \\
121 & 0.00027 & 0.00009 & 0.08 &  & \\
122 & 0.00023 & 0.00009 & 0.05 &  & \\
123 & 0.00093 & 0.00020 & 0.20 &  & \\
124 & 0.00094 & 0.00027 & 0.26 &  & \\  
128 & 0.00070 & 0.00014 & 0.20 & 0.09 & \\  
129 & 0.00025 & 0.00010 & 0.05 &  & \\ 
132 & 0.00408 & 0.00029 & 1.14 & 0.49 & \\  
133 & 0.00059 & 0.00013 & 0.17 & 0.26 & \\ 
135 & 0.00043 & 0.00015 & 0.09 &  & \\
137 & 0.00252 & 0.00024 & 0.71 & 1.09 & \\  
138 & 0.00056 & 0.00013 & 0.12 &  & \\ 
144 & 0.00137 & 0.00030 & 0.38 & 0.17 & \\
145 & 0.00107 & 0.00018 & 0.30 & 0.46 & \\  
150 & 0.00358 & 0.00038 & 1.00 & 1.55 & \\  
154 & 0.00119 & 0.00024 & 0.33 & 0.52 & \\  
156 & 0.01399 & 0.00060 & 3.92 & 1.69 & \\  
163 & 0.00112 & 0.00035 & 0.24 &  & \\  
165 & 0.00096 & 0.00030 & 0.20 &  & \\
168 & 0.00266 & 0.00056 & 0.56 &  & \\
169 & 0.00100 & 0.00031 & 0.21 &  & \\
170 & 0.00425 & 0.00064 & 0.89 &  & \\
172 & 0.00243 & 0.00041 & 0.68 & 1.06 & \\  
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}