\begin{table}%T3
\par
%%%%\centering


\par
\caption{X-ray sources detected in PSPC pointing A. 
The first column lists a unique source number that is also used  
in the following Tables~\ref{XpspcB}--\ref{Xhri} and~\ref{X2451A}--\ref{X2451NM}.
CR is the count rate 
(in s$^{-1}$), ECR the corresponding error, $hr$ is the hardness ratio 
(see text), $f_{\rm x}$ is the X-ray flux in~$10^{-13}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$, and $L_{\rm x}$
is the X-ray luminosity in~$10^{30}$~erg~s$^{-1}$, given only if the distance 
(i.e., probable cluster membership, see Sect.~5) is known. The last column 
indicates whether a source is detected in the soft (s) or hard (h) 
passband only.\label{XpspcA}}
{
\begin{tabular}{rcccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
X\#&CR&ECR&{\em hr}&$f_{\rm x}$&$L_{\rm x}$&Notes\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
1 & 0.00654 & 0.00201 &       & 0.39& &h\\
2 & 0.10473 & 0.00474 & 0.173 & 8.27& & \\
6 & 0.00235 & 0.00074 &       & 0.14& &h\\
7 & 0.01552 & 0.00187 &       & 1.24& 1.93& \\   
8 & 0.03315 & 0.00245 & 0.206 & 3.12& & \\  
11 & 0.00590 & 0.00120 &       & 0.47& 0.20& \\
12 & 0.00813 & 0.00136 &       & 0.65& 1.01& \\  
13 & 0.00936 & 0.00164 & 0.271 & 0.91&     & \\
14 & 0.00216 & 0.00064 &       & 0.13&     &h\\
15 & 0.00679 & 0.00105 &       & 0.54& 0.84& \\  
17 & 0.00386 & 0.00084 &       & 0.31& 0.48& \\
22 & 0.00505 & 0.00117 &$-$0.065 & 0.40& 0.17& \\  
24 & 0.00294 & 0.00076 &       & 0.18&     & \\
26 & 0.00349 & 0.00084 &       & 0.28& 0.43& \\  
27 & 0.01539 & 0.00146 & 0.719 & 1.87& 2.89& \\
29 & 0.00403 & 0.00078 &  & 0.32& 0.50& \\  
30 & 0.00277 & 0.00072 &  & 0.22& 0.10& \\  
31 & 0.01618 & 0.00147 & 0.276 & 1.58& 0.68&  \\ 
32 & 0.00387 & 0.00090 & 0.031 & 0.33& 0.14&  \\
33 & 0.00263 & 0.00067 &  & 0.21& 0.33& \\  
35 & 0.00611 & 0.00134 &  & 0.49& & \\  
37 & 0.00285 & 0.00069 &  & 0.23& & \\
38 & 0.00139 & 0.00052 &  & 0.11& & \\
39 & 0.00216 & 0.00060 &  & 0.17& 0.27& \\  
40 & 0.00309 & 0.00070 &  & 0.25& 0.11& \\  
42 & 0.01820 & 0.00192 &  & 1.46& 2.26& \\  
44 & 0.00228 & 0.00061 &  & 0.18& & \\  
45 & 0.00277 & 0.00066 &  & 0.22& 0.34& \\  
50 & 0.00395 & 0.00073 &  & 0.32& 0.49& \\  
51 & 0.00123 & 0.00050 &  & 0.07& & \\  
53 & 0.00285 & 0.00088 &  & 0.17& & \\  
56 & 0.00191 & 0.00061 &  & 0.15& 0.24& \\  
57 & 0.00255 & 0.00060 &  & 0.20& 0.32& \\  
59 & 0.00300 & 0.00076 &  & 0.24& 0.10& \\  
60 & 0.01201 & 0.00127 & 0.705 & 1.45& 2.24&  \\ 
63 & 0.00275 & 0.00075 &  & 0.22& 0.10& \\  
64 & 0.00503 & 0.00088 &  & 0.40& 0.62& \\  
65 & 0.00476 & 0.00082 &  & 0.38& 0.59& \\
66 & 0.00555 & 0.00086 &  & 0.44& 0.69& \\  
67 & 0.00070 & 0.00031 &  & 0.04& & \\  
68 & 0.01052 & 0.00115 & 0.723 & 1.28& 1.98&  \\
72 & 0.01532 & 0.00135 &  & 1.23& 0.53& \\
74 & 0.00970 & 0.00116 &  & 0.78& 1.20& \\  
80 & 0.00638 & 0.00099 & $-$0.376 & 0.40& 0.17&  \\
81 & 0.00197 & 0.00072 &  & 0.16& 0.24& \\  
83 & 0.00129 & 0.00048 &  & 0.10& 0.04& \\  
87 & 0.00070 & 0.00030 &  & 0.06& &h\\  
88 & 0.00464 & 0.00140 &  & 0.37& 0.58& \\  
90 & 0.00293 & 0.00091 &  & 0.18& & \\
92 & 0.00265 & 0.00083 &  & 0.16& &h\\
94 & 0.00844 & 0.00102 &  & 0.68& 1.05& \\  
96 & 0.00553 & 0.00088 &  & 0.44& 0.69& \\  
97 & 0.00518 & 0.00127 &  & 0.31& 0.14& \\  
\hline
98 & 0.00075 & 0.00035 &  & 0.05& & \\  
101 & 0.00968 & 0.00118 & 0.288 & 0.95& 1.48&  \\
103 & 0.00879 & 0.00107 & 0.234 & 0.84& 0.36&  \\
104 & 0.00119 & 0.00048 &  & 0.07& & \\  
105 & 0.00640 & 0.00092 &  & 0.51& 0.79& \\  
106 & 0.00647 & 0.00103 &$-$0.018 & 0.53& 0.23&  \\
107 & 0.00458 & 0.00078 &  & 0.37& 0.57& \\ 
108 & 0.00167 & 0.00060 &  & 0.13& 0.06& \\
109 & 0.00188 & 0.00062 &  & 0.15& 0.06&s\\
110 & 0.01679 & 0.00143 & 0.801 & 2.11& 3.27&  \\  
111 & 0.00247 & 0.00063 &  & 0.20& 0.31& \\
112 & 0.00168 & 0.00055 &  & 0.13& 0.21& \\  
115 & 0.01151 & 0.00120 & 0.777 & 1.43& 2.22&  \\
117 & 0.02751 & 0.00252 & 0.132 & 2.48& 1.07&  \\
118 & 0.00277 & 0.00088 &  & 0.17& & \\  
119 & 0.00447 & 0.00110 &  & 0.36& 0.55&h\\  
120 & 0.00344 & 0.00106 &  & 0.28& 0.43&h\\  
123 & 0.00208 & 0.00072 &  & 0.12& & \\  
124 & 0.00268 & 0.00078 &  & 0.21& & \\  
128 & 0.06217 & 0.00270 & 0.241 & 6.38& 2.76&  \\
130 & 0.00394 & 0.00078 &  & 0.32& & \\  
131 & 0.00400 & 0.00106 &  & 0.32& 0.50& \\  
132 & 0.01512 & 0.00138 & 0.161 & 1.39& 0.60&  \\
133 & 0.00150 & 0.00053 &  & 0.12& 0.19& \\  
134 & 0.01111 & 0.00172 &  & 0.89& 0.38& \\
137 & 0.00589 & 0.00079 &  & 0.47& 0.73&h\\  
139 & 0.00271 & 0.00072 &  & 0.22& 0.34& \\  
141 & 0.00222 & 0.00068 &  & 0.13& & \\  
142 & 0.01133 & 0.00137 & 0.150 & 1.03& 0.44&  \\
143 & 0.00409 & 0.00086 &  & 0.25& & \\
144 & 0.00519 & 0.00102 & 0.344 & 0.53& 0.23&  \\
145 & 0.00205 & 0.00059 &  & 0.16& 0.25& \\  
146 & 0.00153 & 0.00060 &  & 0.09& & \\  
147 & 0.00283 & 0.00090 &  & 0.17& & \\
148 & 0.00236 & 0.00068 &  & 0.19& 0.29& \\
149 & 0.00380 & 0.00096 & 0.163 & 0.35& 0.15&  \\  
150 & 0.00822 & 0.00108 &  & 0.66& 1.02& \\  
151 & 0.06465 & 0.00331 & 0.222 & 5.08& 2.20&  \\
152 & 0.00089 & 0.00037 &  & 0.07& 0.03&h\\  
154 & 0.00429 & 0.00083 &  & 0.34& 0.53& \\  
155 & 0.00155 & 0.00063 &  & 0.12& 0.19& \\
156 & 0.05931 & 0.00276 & 0.287 & 5.14& 2.22&  \\
157 & 0.00418 & 0.00112 &  & 0.33& 0.14& \\  
158 & 0.00502 & 0.00086 &  & 0.40& 0.62&h\\
159 & 0.00228 & 0.00066 &  & 0.14& & \\  
160 & 0.00807 & 0.00137 &$-$0.110 & 0.62& 0.27&  \\  
161 & 0.00655 & 0.00121 &  & 0.52& 0.81& \\
162 & 0.00305 & 0.00083 &  & 0.18& & \\  
163 & 0.00320 & 0.00086 &  & 0.19& & \\  
167 & 0.00166 & 0.00058 &  & 0.13& 0.21&h\\
172 & 0.00750 & 0.00113 &  & 0.60& 0.93& \\  
173 & 0.00924 & 0.00146 & 0.357 & 0.94& 0.41&  \\  
174 & 0.00119 & 0.00048 &  & 0.07& &h\\  
176 & 0.00709 & 0.00147 &  & 0.43& & \\  
177 & 0.04377 & 0.00383 & 0.271 & 4.27& 1.84&  \\ 
178 & 0.01156 & 0.00195 &  & 0.69& & \\  
180 & 0.00200 & 0.00074 &       & 0.16& 0.25&h \\
181 & 0.01590 & 0.00217 & 0.161 & 1.46& 0.63&  \\  
182 & 0.00408 & 0.00110 &  & 0.24& &h\\  
185 & 0.00695 & 0.00167 &  & 0.42& & \\  
186 & 0.00532 & 0.00165 &  & 0.43& 0.66&h\\  
187 & 0.01710 & 0.00238 & 0.127 & 1.54& 0.66&  \\
188 & 0.02103 & 0.00277 & 0.533 & 2.34& 1.01&  \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}