\begin{table}%t6
\caption{Parameters of VLBA water maser features in core C.
For each identified feature, Col.~1 indicates the harboring maser subcluster; Cols.~2 and~3  the LSR velocity  and  the integrated flux density of the highest-intensity channel; Cols.~4 and~5  the positional (RA and Dec) offsets (with the associated errors),  evaluated with respect to the derived absolute position of the reference feature ($\alpha(J2000) = 18^{\rm h} 36^{\rm m} 13\fs1140$,  $\delta(J2000) = -7\degr 12' 7\farcs528$); Cols.~6--8  the projected components along the RA and Dec axes and the absolute value of the derived proper motions (together with the associated errors).}\label{wat_coreC} 
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccccccccc}
\hline\hline
Cluster &  $V_{\rm LSR}$ & $F_{\rm int}$ &  & $\Delta \alpha $  ~ ~ ~ & $\Delta \delta$  ~ ~ ~ & & $V_{x}$ & $V_{y}$ & $V_{\rm mod}$ \\
 & (km s$^{-1}$) & (Jy) &   & (mas) ~ ~  & (mas) ~ ~  &    & (km s$^{-1}$) & (km s$^{-1}$) &  (km s$^{-1}$) \\
\hline
 C1 & 114.5 &   4.8 & & $     0.0 \pm 0.2 $ & $     0.0 \pm 0.2 $ & & $  -80 \pm  9 $
& $ -101 \pm  9 $ & $  129 \pm   9 $ \\
 C1 & 114.7 &   1.5 & & $   162.4 \pm 0.2 $ & $   241.3 \pm 0.2 $ & & $  -55 \pm 10 $
& $ -153 \pm 10 $ & $  163 \pm  10 $ \\
 C1 & 110.8 &   1.3 & & $    81.2 \pm 0.2 $ & $    87.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 107.7 &   1.1 & & $    41.2 \pm 0.2 $ & $    33.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 115.1 &   0.8 & & $   163.3 \pm 0.2 $ & $   242.6 \pm 0.2 $ & & $  -18 \pm 18 $
& $  -76 \pm 19 $ & $   78 \pm  19 $ \\
 C1 & 116.7 &   0.8 & & $    18.6 \pm 0.2 $ & $    -8.4 \pm 0.2 $ & & $  -49 \pm 18 $
& $  -68 \pm 19 $ & $   84 \pm  18 $ \\
 C1 & 114.2 &   0.3 & & $   165.9 \pm 0.2 $ & $   254.2 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 114.1 &   0.3 & & $   166.0 \pm 0.2 $ & $   249.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 116.5 &   0.2 & & $   157.6 \pm 0.2 $ & $   238.3 \pm 0.2 $ & & $  -51 \pm 18 $
& $  -93 \pm 19 $ & $  107 \pm  19 $ \\
 C1 & 117.9 &   0.2 & & $    55.1 \pm 0.2 $ & $   -10.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 107.6 &   0.1 & & $    58.7 \pm 0.2 $ & $   -22.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 121.5 &   0.1 & & $   150.0 \pm 0.2 $ & $   257.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 123.8 & 0.07 & & $   150.4 \pm 0.2 $ & $   258.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 127.1 & 0.06 & & $   150.0 \pm 0.2 $ & $   290.2 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C1 & 107.2 & 0.06 & & $    40.6 \pm 0.2 $ & $    37.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
& & & & & &  & & & \\
 C2 & 102.3 &   1.6 & & $    20.5 \pm 0.2 $ & $   372.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 105.0 &   1.6 & & $    18.4 \pm 0.2 $ & $   370.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 124.6 &   1.0 & & $    59.6 \pm 0.2 $ & $   361.6 \pm 0.2 $ & & $  -24 \pm 14 $
& $ -178 \pm 14 $ & $  180 \pm  14 $ \\
 C2 & 119.3 &   0.9 & & $    52.0 \pm 0.2 $ & $   365.2 \pm 0.2 $ & & $  -15 \pm 11 $
& $ -139 \pm 10 $ & $  140 \pm  10 $ \\
 C2 & 124.2 &   0.9 & & $    63.5 \pm 0.2 $ & $   357.3 \pm 0.3 $ & &  &  &  \\
 C2 & 107.3 &   0.9 & & $    18.4 \pm 0.2 $ & $   372.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 109.2 &   0.8 & & $    17.7 \pm 0.2 $ & $   370.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 125.5 &   0.7 & & $    59.2 \pm 0.2 $ & $   361.8 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 125.3 &   0.7 & & $    63.5 \pm 0.2 $ & $   357.4 \pm 0.2 $ & & $    0 \pm 14 $
& $ -199 \pm 14 $ & $  199 \pm  14 $ \\
 C2 & 101.1 &   0.5 & & $    16.1 \pm 0.2 $ & $   372.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 103.4 &   0.5 & & $    29.5 \pm 0.2 $ & $   364.6 \pm 0.2 $ & & $   25 \pm 19 $
& $  -94 \pm 20 $ & $   98 \pm  20 $ \\
 C2 & 120.6 &   0.4 & & $    62.6 \pm 0.2 $ & $   359.6 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 &  94.9 &   0.4 & & $    20.0 \pm 0.2 $ & $   372.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 &  98.4 &   0.4 & & $    19.5 \pm 0.2 $ & $   373.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 &  96.3 &   0.4 & & $    18.1 \pm 0.2 $ & $   373.4 \pm 0.2 $ & & $ -127 \pm 10 $
& $  -84 \pm 12 $ & $  152 \pm  11 $ \\
 C2 & 124.0 &   0.3 & & $    60.4 \pm 0.2 $ & $   361.0 \pm 0.2 $ & & $   -1 \pm 14 $
& $ -190 \pm 15 $ & $  190 \pm  15 $ \\
 C2 &  90.8 &   0.3 & & $    29.7 \pm 0.2 $ & $   366.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 103.2 &   0.3 & & $    19.1 \pm 0.2 $ & $   372.4 \pm 0.2 $ & & $  -97 \pm 18 $
& $   26 \pm 19 $ & $  101 \pm  18 $ \\
 C2 &  97.5 &   0.3 & & $    19.7 \pm 0.2 $ & $   370.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 121.7 &   0.3 & & $    63.2 \pm 0.2 $ & $   358.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 101.6 &   0.3 & & $    16.8 \pm 0.2 $ & $   372.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 108.0 &   0.2 & & $    20.3 \pm 0.2 $ & $   372.6 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 106.5 &   0.2 & & $    18.0 \pm 0.2 $ & $   367.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 108.7 &   0.2 & & $    16.3 \pm 0.2 $ & $   371.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 106.0 &   0.2 & & $    18.2 \pm 0.2 $ & $   374.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 100.5 &   0.2 & & $    18.0 \pm 0.2 $ & $   372.4 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 124.9 &   0.2 & & $    62.5 \pm 0.2 $ & $   356.8 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 &  97.8 &   0.1 & & $    15.0 \pm 0.2 $ & $   368.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 106.8 &   0.1 & & $    19.7 \pm 0.2 $ & $   372.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 125.7 &   0.1 & & $    62.7 \pm 0.2 $ & $   358.8 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 &  97.1 &   0.1 & & $     3.3 \pm 0.2 $ & $   385.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 126.5 &   0.1 & & $    63.8 \pm 0.2 $ & $   355.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 &  91.4 & 0.09 & & $    17.5 \pm 0.2 $ & $   372.5 \pm 0.3 $ & &  &  &  \\
 C2 &  95.1 & 0.08 & & $    -1.3 \pm 0.2 $ & $   382.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 119.6 & 0.07 & & $    61.3 \pm 0.2 $ & $   361.2 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C2 & 107.9 & 0.05 & & $    17.4 \pm 0.2 $ & $   373.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
& & & & & &  & & & \\
 C3 &  54.0 &  59.9 & & $  -161.0 \pm 0.2 $ & $   364.7 \pm 0.2 $ & & $  -39 \pm 20 $
& $  -74 \pm 20 $ & $   84 \pm  20 $ \\
 C3 &  60.8 &  16.4 & & $  -160.0 \pm 0.2 $ & $   366.9 \pm 0.2 $ & & $  -58 \pm 10 $
& $ -123 \pm 11 $ & $  136 \pm  11 $ \\
 C3 &  48.9 &  11.8 & & $  -161.8 \pm 0.2 $ & $   364.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  56.3 &   7.2 & & $  -160.7 \pm 0.2 $ & $   366.8 \pm 0.2 $ & & $  -61 \pm 15 $
& $ -193 \pm 16 $ & $  202 \pm  16 $ \\
 C3 &  57.2 &   6.0 & & $  -161.0 \pm 0.2 $ & $   365.2 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  73.0 &   4.0 & & $  -163.0 \pm 0.2 $ & $   380.2 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  43.8 &   3.1 & & $  -161.4 \pm 0.2 $ & $   365.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  96.9 &   2.4 & & $  -215.6 \pm 0.2 $ & $   410.3 \pm 0.2 $ & & $  -68 \pm 10 $
& $ -148 \pm 10 $ & $  163 \pm  10 $ \\
\hline
 C3 &  43.0 &   2.4 & & $  -160.5 \pm 0.2 $ & $   365.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  57.1 &   2.3 & & $  -161.5 \pm 0.2 $ & $   364.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  97.0 &   1.6 & & $  -215.1 \pm 0.2 $ & $   405.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  83.1 &   1.4 & & $  -212.6 \pm 0.2 $ & $   409.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  48.8 &   1.2 & & $  -161.8 \pm 0.2 $ & $   364.8 \pm 0.2 $ & & $  -67 \pm 14 $
& $ -177 \pm 14 $ & $  190 \pm  14 $ \\
 C3 &  44.0 &   1.0 & & $  -160.1 \pm 0.2 $ & $   366.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  47.9 &   0.9 & & $  -162.3 \pm 0.2 $ & $   366.5 \pm 0.2 $ & & $  -53 \pm 14 $
& $ -151 \pm 15 $ & $  160 \pm  15 $ \\
 C3 &  94.8 &   0.9 & & $  -216.5 \pm 0.2 $ & $   406.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  39.5 &   0.8 & & $  -161.4 \pm 0.2 $ & $   365.6 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  96.0 &   0.8 & & $  -216.9 \pm 0.2 $ & $   407.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 & 109.6 &   0.8 & & $  -161.4 \pm 0.2 $ & $   371.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 & 109.9 &   0.8 & & $  -536.0 \pm 0.2 $ & $   629.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  88.1 &   0.7 & & $  -161.0 \pm 0.2 $ & $   374.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  37.8 &   0.7 & & $  -160.7 \pm 0.2 $ & $   366.8 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  58.2 &   0.6 & & $  -162.8 \pm 0.2 $ & $   361.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  56.1 &   0.6 & & $  -158.8 \pm 0.2 $ & $   368.6 \pm 0.2 $ & & $  -52 \pm 19 $
& $ -114 \pm 23 $ & $  126 \pm  22 $ \\
 C3 & 100.1 &   0.5 & & $  -216.8 \pm 0.2 $ & $   410.9 \pm 0.2 $ & & $  -67 \pm 14 $
& $ -181 \pm 17 $ & $  193 \pm  17 $ \\
 C3 &  71.0 &   0.5 & & $  -215.6 \pm 0.2 $ & $   412.4 \pm 0.2 $ & & $  -62 \pm 14 $
& $ -162 \pm 14 $ & $  174 \pm  14 $ \\
 C3 & 116.6 &   0.5 & & $  -160.1 \pm 0.2 $ & $   365.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 & 105.2 &   0.5 & & $  -159.2 \pm 0.2 $ & $   367.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  58.0 &   0.4 & & $  -160.4 \pm 0.2 $ & $   365.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  99.6 &   0.3 & & $  -159.8 \pm 0.2 $ & $   366.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  34.6 &   0.3 & & $  -161.0 \pm 0.2 $ & $   368.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  98.1 &   0.3 & & $  -211.9 \pm 0.2 $ & $   410.9 \pm 0.2 $ & & $  -26 \pm 18 $
& $  -96 \pm 19 $ & $   99 \pm  19 $ \\
 C3 &  64.4 &   0.3 & & $  -160.5 \pm 0.2 $ & $   366.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  95.4 &   0.3 & & $  -214.0 \pm 0.2 $ & $   409.0 \pm 0.2 $ & & $  -52 \pm 14 $
& $ -199 \pm 14 $ & $  205 \pm  14 $ \\
 C3 &  76.7 &   0.3 & & $  -176.3 \pm 0.2 $ & $   390.4 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  42.1 &   0.3 & & $  -163.0 \pm 0.2 $ & $   365.8 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  52.1 &   0.3 & & $  -162.5 \pm 0.2 $ & $   362.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  70.3 &   0.2 & & $  -162.4 \pm 0.2 $ & $   359.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  49.9 &   0.2 & & $  -164.8 \pm 0.2 $ & $   366.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  80.4 &   0.2 & & $  -214.9 \pm 0.2 $ & $   409.6 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  96.9 &   0.2 & & $  -216.8 \pm 0.2 $ & $   411.4 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  42.0 &   0.2 & & $  -162.6 \pm 0.2 $ & $   365.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  74.0 &   0.2 & & $  -175.8 \pm 0.2 $ & $   390.1 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  68.3 &   0.2 & & $  -162.8 \pm 0.2 $ & $   379.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  87.7 &   0.2 & & $  -182.0 \pm 0.2 $ & $   392.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  68.9 &   0.2 & & $  -161.4 \pm 0.2 $ & $   364.2 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  54.8 &   0.2 & & $  -162.5 \pm 0.2 $ & $   361.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  82.7 &   0.2 & & $  -215.9 \pm 0.2 $ & $   412.6 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  45.3 &   0.2 & & $  -162.5 \pm 0.2 $ & $   365.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 & 105.6 &   0.2 & & $  -160.3 \pm 0.2 $ & $   365.6 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  39.5 &   0.1 & & $  -161.4 \pm 0.2 $ & $   366.7 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  97.7 &   0.1 & & $  -215.8 \pm 0.2 $ & $   406.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  84.5 &   0.1 & & $  -182.5 \pm 0.2 $ & $   410.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  43.4 &   0.1 & & $  -163.3 \pm 0.2 $ & $   363.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  52.6 &   0.1 & & $  -165.3 \pm 0.2 $ & $   366.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  83.5 &   0.1 & & $  -214.7 \pm 0.2 $ & $   411.0 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  78.5 &   0.1 & & $  -163.3 \pm 0.2 $ & $   380.6 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  48.0 &   0.1 & & $  -162.0 \pm 0.2 $ & $   364.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  50.6 &   0.1 & & $  -160.9 \pm 0.2 $ & $   365.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  38.0 & 0.08 & & $  -161.3 \pm 0.2 $ & $   365.9 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 & 105.5 & 0.08 & & $  -161.2 \pm 0.2 $ & $   306.5 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  82.2 & 0.07 & & $  -216.7 \pm 0.2 $ & $   428.4 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  90.1 & 0.06 & & $  -212.3 \pm 0.2 $ & $   412.8 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  53.8 & 0.05 & & $  -169.6 \pm 0.2 $ & $   399.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  62.4 & 0.05 & & $  -163.6 \pm 0.2 $ & $   376.3 \pm 0.2 $ & &  &  &  \\
 C3 &  85.2 & 0.04 & & $  -421.3 \pm 0.2 $ & $   715.4 \pm 0.3 $ & &  &  &  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}